Title: Slic3r
Course: Tecnología y Digitalización 3º ESO 25-26 > Section: diseño 3D

Laminador

Una impresora 3D es incapaz de entender el formato .scad que sacamos de openscad. Para imprimir un objeto debemos laminarlo, esto es, decirle en cada capa a la impresora qué recorrido debe realizar, cuánto plástico debe extruir y a que tmperatura. Esas cosas dependen de la impersora ensí y del tipo de plástico que estemos usando. Existen muchos programas que realizan esta función. Nosotros usaremos Slic3r

Formato stl

Los laminadores entiende archivos con el formato .stl. Para crearlo con openscad debes pulsar 1. en el icono de renderización (o pulsar F6) y luego en el icono de exportar a stl

Luego lo guardarás en una carpeta con extensión .stl

Slic3r

Slic3r es el laminador que nosotros vamos a usar

Abrir

Para abrir el programa, ve a gráficos> slic3r

La primera vez que abras el programa, aparecerá este mensaje. Pulsa en cancelar

Cargar el archivo de configuración

El programa necesita un conjunto de datos como son las dimensiones de la impresora, el ancho del plástico, el diámetro del extrusor, la temperatura de fusión del plástico, etc. Como son muchos datos, es mejor cargar un archivo de configuración que dárselos uno a uno.

El archivo de configuración es este, descárgatelo.

Para cargar ese archivo en el programa, pulsa en file> load config bundle

Una vez que se haya cargado, aparecerá este mensaje

Pulsa en aceptar, cierra el programa y vuelve a abrirlo para que se carguen los perfiles

En la derecha de la pantalla principal vemos los perfiles. Hay muchos, pero nosotros usaremos las características que están marcadas en el recuadro rojo.

Carga del archivo .stl

Pincha en add y selecciona el archivo .stl de tu diseño

Una vez cargado, aparecerá el diseño en la ventana. Para exportar el archivo .gcode, que es el que entiende la impresora, pincha en el botón correspondiente y guarda el archivo en una carpeta

Si introducimos ese archivo en una impresora 3D, sabrá como imprimirlo.

Tamaño del archivo gcode

En los ejercicios te pedirá como dato que indiques el tamaño del archivo gcode para saber si lo has constriudo bien. Para ello abre el navegador de archivos y busca el archivo en tus carpetas

Por defecto la vista es vista de icono que no da información.

Para ver el tamaño, pincha en ver>lista

Ahora puedes ver el tamaño del archivo. En este caso son 76,2kB (kilobytes)