Title: leccion asociación
Course: Tecnología y Digitalización 3º ESO 25-26

Feedback shared by this category's questions, if right: Respuesta correcta
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Respuesta parcialmente correcta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Respuesta incorrecta.

Lee esta lección, contesta a las preguntas y rellena el siguiente cuadro en tu cuaderno

Asociación de Elementos

 | Un dibujo de tres bombillas con esa asociación | Dependiente o independiente | ¿Qué sucede si un receptor se estropea? | ¿Lucen lo mismo una que varias bombillas?
Asociación en serie |  |  |  |
Asociación en paralelo |  |  |  |
Asociación mixta |  | ..N0...COPIES.. ..NADA... AQUÍ... | ..N0...COPIES.. ..NADA... AQUÍ... | ..N0...COPIES.. ..NADA... AQUÍ...

Asociación de elementos

Los elementos eléctricos se pueden unir de diferentes formas para construir un circuito. Existen dos formas básicas de hacerlo en serie y en paralelo. Las consecuencias de que los elementos estén asociados en serie o en paralelo son drásticas en el funcionamiento del circuito.

Q: Asociación mixta

Una asociación mixta es aquella que tiene elementos en serie y elementos en paralelo.
Por ejemplo, en este circuito hay una asociación mixta
[Image: mixto]
- El motor con cada bombilla tienen una asociación | en serie
- Una bombilla está asociada con la otra | en paralelo
- Las bombillas son | independientes
- el motor y las bombillas son | dependientes
Feedback: En una asociación mixta cada elemento es dependiente de los que están en serie con él e independiente de los que están en paralelo

Q: Asociación en serie

Varios elementos se asocian en serie cuando cada uno tiene una única unión con el siguiente. Los elementos se colocan como si fueran las cuentas de un collar.

Ejemplos de bombillas asociadas en serie:

[Image: ejemplo] | [Image: ejemplo] | [Image: ejemplo]
[Image: ejemplo] | [Image: ejemplo] | [Image: ejemplo]

 Por supuesto, esta asociación también se puede hacer con elementos diferentes de bombillas, esto es sólo un ejemplo.
Fíjate que no depende de la orientación de los elementos, sino de cómo se unen unos a otros

Si en un circuito con varios receptores en serie, y se estropea uno
- No funciona ningún receptor que esté en serie con el estropeado
- Los demás receptores funcionan sin ningún problema
- Algunos de los demás receptres funcionarán y otros no
A: No funciona ningún receptor que esté en serie con el estropeado
Feedback: En un circuito con varios elementos en serie, si un elemento se estropea, los demás tampoco funcionan.

Q: Consecuencias de la asociación en serie

Si tenemos varios receptores asociados en serie la electricidad tiene que atravesar uno detrás de otro. Como consecuencia de ello, la resistencia total aumenta y, por tanto, la intensidad que los recorre disminuye. Si estuviéramos trabajando con bombillas, cuantas más bombillas pongamos en serie con la misma pila, menos lucirán las bombillas.

[Image: 1 bombilla] | [Image: 2 bombillas en serie] | [Image: 3 bombillas en serie]

 Como veíamos en la pregunta de antes, si se estropea uno de los receptores, todos los que están en serie con él dejan de funcionar, porque para que haya corriente eléctrica es necesario que podamos recorrer el circuito desde un polo de la pila al otro.
[Image: bombilla rota]
¿Los elementos asociados en serie son dependientes o independientes?
- dependientes (independientes)
- unos dependientes y otros independientes
- Efectivamente. si el funcionamiento de uno de pende de que otro est
A: dependientes
Feedback: Los elementos asociados en serie son dependientes

Q: Asociación en paralelo

Los elementos que estamos estudiando tienen dos extremos, llamémosles a y b. Cuando todos los extremos "a" están conectados entre sí y todos los "b" también entre sí. Entonces se tratará de una asociación en paralelo.

Ejemplos de bombillas asociadas en paralelo:

[Image: ejemplo paralelo] | [Image: ejemplo paralelo]
[Image: ejemplo paralelo] | [Image: ejemplo paralelo]

Por supuesto, podrían haber sido elementos diferentes de bombillas. Fíjate que ahora los elementos no se disponen como las cuentas de un collar. Observa también, que no depende de la orientación, sino de cómo se unen los elementos.
En el siguiente circuito que tiene tres bombillas asociadas en paralelo, se ha estropeado una. ¿Funcionarán las otras?
[Image: bombilla rota]
- Sí
- No
- La que está más cerca de la pila sí y la otra no
- La que está más lejos de la pila sí y la otra no
A: Sí
Feedback: En una asociación en paralelo, si un receptor se estropea los demás siguen funcionando normalmente [Image: paralelo]

Q: Consecuencias de la asociación en paralelo

Cuando tenemos varios elementos asociados en paralelo y alimentados por una pila, cada uno está conectado directamente a la pila. Por eso, cuando se estropea uno, los demás no dejan de funcionar. Por tanto, si se trata de bombillas, cada una lucirá igual que una bombilla sola conectada a la pila, o si se trata de motores, girará a la misma velocidad que uno conectado directamente a la pila sin compañeros en paralelo.

Observa la diferencia entre la asociación en serie y la asociación en paralelo:

[Image: una bombilla] | [Image: 2 bombillas paralelo] | [Image: 3 bombillas paralelo] |

[Image: 2 bombillas serie] | [Image: 3 bombillas serie]

 Los elementos asociados en paralelo, ¿son dependientes o independientes?
- Son independientes (Son dependientes)
- algunos pueden ser dependientes y otros independientes
A: Son independientes
Feedback: Los elementos asociados en paralelo son independientes. Cada uno se comporta como si los demás elementos en paralelo no existieran