Title: readadc
Course: Tecnología y Digitalización 3º ESO 25-26

Q: Tenemos un potenciómetro conectado a la entrada 1de una controladora. Cómo leerías su valor analógico. Usa la caja 5
A: readadc 1, b5 / readadc 1,b5

Q: Tenemos una LDR conectada a la entrada 2. ¿Cómo leeríamos el valor analógico de esa entrada? Usa la caja b3.
A: readacd 2,b3 / readacd 2, b3

Q: Tenemos un potenciómetro conectado a la entrada 1. Queremos que si su valor es mayor de 130, se encienda la salida 4, y en caso contrario que se apague.

do
readadc [...]
if b2 [...]
[...]
[...]
low 4
[...]
[...]
A: 1,b2; >130 then; high 4; else; endif; loop

Q: Tenemos una LDR conectada a la entrada 0. Queremos que se encienda la salida 5 si el valor de la entrada es menor de 100 y en caso contrario que se apague

inicio:
[...] ,b1
[...]< 100 then
[...]
[...]
[...]
endif
[...] inicio
A: readadc 0; if b1; high 5; else; low 5; goto

Q: Tenemos un potenciómetro conectado a la entrada 2. Queremos poder ver su valor analógico en al pantalla del ordenador. Usamos la caja b3.

do
[...]
[...]
loop
A: readadc 2,b3; debug

Q: Tenemos una PTC conectada a la entrada 0. ¿Cómo leeríamos el valor analógico de esa entrada? Usa la caja b5.
A: readadc 0,b5 / readadc 0, b5

Q: ¿Qué instrucción nos muestra el contenido de las variables?
A: debug

Q: Tenemos un potenciómetro conectado a la entrada 3 de una controladora. Cómo leerías su valor analógico. Usa la caja 7
A: readadc 3, b7 / readadc 3,b7

Q: Tenemos una PTC conectada a la entrada 3. Queremos que se encienda la salida 6 si el valor de la entrada es mayor de 100 y en caso contrario que se apague

[...]
[...] ,b1
[...]100 then
[...]
else
[...]
endif
goto inicio
A: inicio:; readadc 3; if b1>; high 6; low 6

Q: Tenemos un potenciómetro conectado a la entrada 0. Queremos que si su valor es menor de 100, se encienda la salida 4, y en caso contrario que se apague.

do
readadc [...]
if b2 [...]
[...]
[...]
low 4
[...]
[...]
A: 0,b2; <100 then; high 4; else; endif; loop

Q: Tenemos un potenciómetro conectado a la entrada 2. Queremos que si su valor es mayor de 100, se encienda la salida 5, y en caso contrario que se apague.

do
[...],b2
[...] then
[...]
[...]
low 5
[...]
[...]
A: readadc 2; if b2 >100; high 5; else; endif; loop

Q: Tenemos una LDR conectada a la entrada 1. Queremos que se encienda la salida 6 si el valor de la entrada es menor de 150 y en caso contrario que se apague

do
[...] ,b1
if [...] then
[...]
[...]
[...]
endif
loop
A: readadc 0; b1< 150; high 6; else; low 6

Q: Tenemos un potenciómetro conectado a la entrada 0. Queremos que si su valor es mayor de 100, se encienda la salida 3, y en caso contrario que se apague.

do
readadc [...]
if b2 [...] [...]
[...]
[...]
low 3
[...]
[...]
A: 0,b2; >100; then; high 3; else; endif; loop

Q: Tenemos un potenciómetro conectado a la entrada 2. Queremos que si su valor es menor de 180, se encienda la salida 1, y en caso contrario que se apague.

[...]
readadc [...],b2
[...] then
[...]
else
[...]
[...]
loop
A: do; 2; if b2>130; high 1; low 1; endif