Title: resistencias cualitativo
Course: Tecnología y Digitalización 3º ESO 25-26

Q: En el siguiente circuito, la resistencia R1 tiene 100 ohmios y la R2 200 ohmios.
[Image: 1]
La resistencia total será...
- mayor de 200 ohmios
- mayor de 100 ohmios
- menor de 200 ohmios
- menor de 100 ohmios
A: mayor de 200 ohmios
Partly right: mayor de 100 ohmios (50%)

Q: En el siguiente circuito, la resistencia R1 tiene 300 ohmios y la R2 150 ohmios.
[Image: 1]
La resistencia total será...
- mayor de 300 ohmios
- mayor de 150 ohmios
- menor de 300 ohmios
- menor de 150 ohmios
A: menor de 150 ohmios

Q: En el siguiente circuito, la resistencia R1 tiene 400 ohmios y la R2 200 ohmios.
[Image: 1]
La resistencia total será...
- mayor de 400 ohmios
- mayor de 200 ohmios
- menor de 400 ohmios
- menor de 200 ohmios
A: menor de 200 ohmios

Q: En el siguiente circuito, la resistencia R1 tiene 500 ohmios y la R2 200 ohmios.
[Image: 1]
La resistencia total será...
- mayor de 500 ohmios
- mayor de 200 ohmios
- menor de 200 ohmios
- menor de 400 ohmios
A: mayor de 500 ohmios

Q: En el siguiente circuito, la resistencia R1 tiene 100 ohmios y la R2 200 ohmios.
[Image: 1]
La resistencia total será...
- mayor de 200 ohmios
- mayor de 100 ohmios
- menor de 200 ohmios
- menor de 100 ohmios
A: menor de 100 ohmios
Partly right: menor de 200 ohmios (50%)

Q: En el siguiente circuito ¿qué sucede...
[Image: 1]
- al aumentar la luz, la resistencia | disminuye
- al aumentar la temperatura, la resistencia | no cambia
- al disminuir la luz, la intensidad | disminuye
- El elemento que está en serie con la bombilla | se llama LDR
Also offered: se llama PTC; se llama NTC; aumenta

Q: En el siguiente circuito ¿qué sucede...
[Image: 1]
- al aumentar la luz, la resistencia | no cambia
- al aumentar la temperatura, la resistencia | aumenta
- al disminuir la temperatura, la intensidad | aumenta
- El elemento que está en serie con la bombilla | se llama PTC
Also offered: se llama NTC; se llama LDR; disminuye

Q: En el siguiente circuito ¿qué sucede...
[Image: 1]
- al aumentar la luz, la resistencia | no cambia
- al aumentar la temperatura, la resistencia | disminuye
- al disminuir la temperatura, la intensidad | disminuye
- El elemento que está en serie con la bombilla | se llama NTC
Also offered: se llama PTC; se llama LDR; aumenta

Q: En el siguiente elemento...
[Image: 1]
- La resistencia entre a y b | es constante
- la resistencia entre a y c | es pequeña
- la resistencia entre b y c | es grande

Q: En el siguiente elemento...
[Image: 1]
- La resistencia entre a y b | es constante
- la resistencia entre b y c | es pequeña
- la resistencia entre a y c | es grande