Title: Examen de openscad
Course: Tecnología y Digitalización 3º ESO 25-26

La figura tiene tres piezas y un agujero que atraviesa dos de ellas. Este agujero es de 4mm de diámetro.

La distancia entre dos puntos negros consecutivos es 10mm

evaluación

- 1 punto por el color de cada pieza (3 puntos)
- 3 puntos por cada pieza con el tamaño y la posición correctas (9 puntos)
- 2 puntos por cada agujero de la anchura indicada y la posición correcta (4 puntos)