Title: Practicas con el polímetro
Course: Tecnología y Digitalización 3º ESO 25-26

Q: Mide la resistencia total del conjunto de 3 resistencias en paralelo con valores: R1= {r1} Ω, R2= {r2} Ω, R3= {r3} Ω.
A: (1/(1/{r1}+1/{r2}+1/{r3})) (formula; values not in the backup's text)

Q: Mide la resistencia total de 3 resistencias en serie con valores R1={r1} Ω , R2={r2}Ω, R3={r3} Ω.
A: ({r1}+{r2}+{r3}) (formula; values not in the backup's text)

Q: Mide la resistencia total de 2 resistencias en serie con valores R1={r1} Ω , R2={r2}Ω.
A: ({r1}+{r2}) (formula; values not in the backup's text)

Q: Monta el circuito siguiente con R1={r1} Ω, R2 = {r2} Ω y R3={r3} Ω. y mide la tensión a la que está sometido R1. Asegúrate de que la pila tiene más de 4 Voltios
[Image: circuito]
A: 5/({r1}+{r2}+{r3})*{r1} (formula; values not in the backup's text)

Q: Monta el circuito siguiente con R1={r1}Ω y R2 = {r2}Ω. y mide la tensión a la que está sometido R1. Asegúrate de que la pila tiene más de 4 Voltios
[Image: circuito]
A: 5/({r1}+{r2})*{r1} (formula; values not in the backup's text) / 4.5/({r1}+{r2})*{r1} (formula; values not in the backup's text)

Q: Mide la resistencia total del conjunto de una resistencia de {r1} Ω en paralelo con otra de {r2} Ω.
A: (1/(1/{r1}+1/{r2})) (formula; values not in the backup's text)