Title: selector
Course: Tecnología y Digitalización 3º ESO 25-26

Q: ¿En qué posición hay que poner el selector para medir esta resistencia? [Image: r1]

[Image: selector]
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G (el modo está bien, la escala no)
- H (el modo está bien, la escala no)
- I (el modo está bien, la escala no)
- J (el modo está bien, la escala no)
- K
- L
- LL
- M
- N
A: F
Partly right: G (25%); H (20%); I (10%); J (5%)

Q: ¿En qué posición hay que poner el selector?

[Image: r3]

[Image: selector]
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I (el modo está bien, la escala no)
- J (el modo está bien, la escala no)
- K
- L
- LL
- M
- N
A: H
Partly right: I (20%); J (10%)

Q: ¿En qué posición hay que poner el selector para medir esta resistencia? [Image: r1]

[Image: selector]
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H (el modo está bien, la escala no)
- I (el modo está bien, la escala no)
- J (el modo está bien, la escala no)
- K
- L
- LL
- M
- N
A: G
Partly right: H (20%); I (10%); J (5%)

Q: ¿En qué posición hay que poner el selector para medir esta resistencia? [Image: r1]

[Image: selector]
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- LL
- M
- N
A: G

Q: ¿En qué posición hay que poner el selector para medir esta resistencia? [Image: r1]

[Image: selector]
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I (el modo está bien, la escala no)
- J (el modo está bien, la escala no)
- K
- L
- LL
- M
- N
A: H
Partly right: I (20%); J (20%)

Q: ¿En qué posición hay que poner el selector para medir esta resistencia? [Image: r1]

[Image: selector]
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I (el modo está bien, la escala no)
- J (el modo está bien, la escala no)
- K
- L
- LL
- M
- N
A: H
Partly right: I (20%); J (10%)

Q: ¿En qué posición hay que poner el selector?

[Image: r2]

[Image: selector]
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I (el modo está bien, la escala no)
- J (el modo está bien, la escala no)
- K
- L
- LL
- M
- N
A: H
Partly right: I (20%); J (10%)