Title: Diagrama de flujo de un proyecto técnico
Course: Tecnología y Digitalización 3º ESO 25-26 > Section: Proyecto técnico

Diagramas de flujo

Los diagramas de flujo son una manera de representar gráficamente un algoritmo. Consisten en un conjunto de bloques unidos mediante flechas. La forma de los bloques informan sobre el tipo de tarea.

Los rectángulos redondeados sirven para indicar el comienzo y el fin del proceso:

Los rectángulos son para indicar tareas:

Los rombos son para indicar bifurcaciones:

Los romboides se usan para entrada y salida de datos:

Ejemplos

Un ejemplo de diagrama de flujo para el proceso de estudio de un examen de matemáticas podría ser:

Construye un diagrama de flujo del proyecto técnico en el que se ven todas las fases cada una con su tipo de bloque correspondiente y con las flechas que unen los distintos bloques.

El nombre del alumno debe estar visible en el documento.

Evaluación:

- 9 puntos por los bloques (cada error en posición o tipo de bloque, resta 1)
- 5 puntos por las flechas (cada error resta 1)
- 2 puntos por estas perfectamente alineado
- 2 puntos por estar correctamente distribuido (el espaciado vertical de los bloques es siempre el mismo)
- 2 puntos por usar conectores (si se moviera un bloque, las flechas continuarían conectadas.