Title: programa1
Course: Tecnología y Digitalización 3º ESO 25-26

Q: Escribe el programa para encender y apagar un LED conectado a la salida 8 con una duración de parpadeo de 500 milisegundos.

void setup(){

[...] //declaro el pin al que conectaré el LED como de salida

}

void loop(){

[...] //pongo el pin al que conectaré en LED en alto

[...] //espero 500milisegundos

[...] //pongo el pin al que conectaré el LED en bajo

[...] //espero 500milisegundos

}
A: pinMode(8, OUTPUT);; digitalWrite(8, HIGH);; delay(500);; digitalWrite(8, LOW);; delay(500);

Q: Escribe el programa para encender y apagar un LED conectado a la salida 3 con una duración de parpadeo de 300 milisegundos.

void setup(){

[...] //declaro el pin al que conectaré el LED como de salida

}

void loop(){

[...] //pongo el pin al que conectaré en LED en alto

[...] //espero 300milisegundos

[...] //pongo el pin al que conectaré el LED en bajo

[...]//espero 300milisegundos

}
A: pinMode(3, OUTPUT);; digitalWrite(3, HIGH);; delay(300);; digitalWrite(3, LOW);; delay(300);

Q: Escribe el programa para encender y apagar un LED conectado a la salida 7 con una duración de parpadeo de 500 milisegundos.

void setup(){

[...] //declaro el pin al que conectaré el LED como de salida

}

void loop(){

[...] //pongo el pin al que conectaré en LED en alto

[...] //espero 500milisegundos

[...] //pongo el pin al que conectaré el LED en bajo

[...] //espero 500milisegundos

}
A: pinMode(7, OUTPUT);; digitalWrite(7, HIGH);; delay(500);; digitalWrite(7, LOW);; delay(500);

Q: Escribe el programa para encender y apagar un LED conectado a la salida 5 con una duración de parpadeo de 600 milisegundos.

void setup(){

[...] //declaro el pin al que conectaré el LED como de salida

}

void loop(){

[...] //pongo el pin al que conectaré en LED en alto

[...] //espero 600milisegundos

[...] //pongo el pin al que conectaré el LED en bajo

[...] //espero 600milisegundos

}
A: pinMode(5, OUTPUT);; digitalWrite(5, HIGH);; delay(600);; digitalWrite(5, LOW);; delay(600);

Q: Escribe el programa para encender y apagar un LED conectado a la salida 4 con una duración de parpadeo de 300 milisegundos.

void setup(){

[...] //declaro el pin al que conectaré el LED como de salida

}

void loop(){

[...] //pongo el pin al que conectaré en LED en alto

[...] //espero 300milisegundos

[...] //pongo el pin al que conectaré el LED en bajo

[...]//espero 300milisegundos

}
A: pinMode(4, OUTPUT);; digitalWrite(4, HIGH);; delay(300);; digitalWrite(4, LOW);; delay(300);

Q: Escribe el programa para encender y apagar un LED conectado a la salida 6 con una duración de parpadeo de 400 milisegundos.

void setup(){

[...] //declaro el pin al que conectaré el LED como de salida

}

void loop(){

[...] //pongo el pin al que conectaré en LED en alto

[...] //espero 400milisegundos

[...] //pongo el pin al que conectaré el LED en bajo

[...] //espero 400milisegundos

}
A: pinMode(6, OUTPUT);; digitalWrite(6, HIGH);; delay(400);; digitalWrite(6, LOW);; delay(400);