Title: valor maximo
Course: Tecnología y Digitalización 3º ESO 25-26

Q: ¿Cuál es el valor máximo que se puede medir en la escala seleccionada?
[Image: 1]
A: 2 voltios / 2 V / 2voltios / 2V
Feedback ("2"): Hay que poner las unidades

Q: ¿Cuál es el valor máximo que se puede medir en la escala seleccionada?
[Image: 1]
A: 2 megaohmios / 2000000 ohmios / 2megaohmios / 2000000 ohmios

Q: ¿Cuál es el valor máximo que se puede medir en la escala seleccionada?
[Image: 1]
A: 200 ohmios / 200ohmios
Feedback ("200"): Hay que poner las unidades

Q: ¿Cuál es el valor máximo que se puede medir en la escala seleccionada?
[Image: 1]
A: 20 voltios / 20 V / 20V / 20voltios
Feedback ("20"): Hay que poner las unidades

Q: ¿Cuál es el valor máximo que se puede medir en la escala seleccionada?
[Image: 1]
A: 2 kiloohmios / 2000 ohmios

Q: ¿Cuál es el valor máximo que se puede medir en la escala seleccionada?
[Image: 1]
A: 200*milivoltios / 0.2*voltios / 200*mV / 0.2*V / 0,2*V / 0,2*voltios

Q: ¿Cuál es el valor máximo que se puede medir en la escala seleccionada?
[Image: 1]
A: 20 kiloohmios / 20000 ohmios / 20kiloohmios / 20000ohmios

Q: ¿Cuál es el valor máximo que se puede medir en la escala seleccionada?
[Image: 1]
A: 200 ohmios
Feedback ("200"): Hay que poner las unidades