Title: Practicas con el polímetro
Course: Tecnología y Digitalizacion 2 ESO 25-26

Q: Mide la resistencia total de 3 resistencias en serie con valores R1={r1} Ω , R2={r2}Ω, R3={r3} Ω.
A: ({r1}+{r2}+{r3})/2 (formula; values not in the backup's text)

Q: Mide la resistencia total del conjunto de una resistencia de {r1} Ω en paralelo con otra de {r2} Ω.
A: (1/(1/{r1}+1/{r2}))/2 (formula; values not in the backup's text)

Mide la resistencia R1. Esta marcada con los colores marrón, negro, marrón.
[Image: r1]

Q: ¿En qué posición hay que poner el selector?
[Image: selector]
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- LL
- M
- N
A: F
Partly right: G (20%)

Mide la resistencia R2. Esta marcada con los colores amarillo, violeta y rojo.
[Image: r2]

Q: ¿Cuánto mide la resistencia R2?
{a}
A: 1174*{a}/{a} (formula; values not in the backup's text)

Q: ¿En qué posición hay que poner el selector?
[Image: selector]
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- LL
- M
- N
A: H

Mide la resistencia R3. Esta marcada con los colores marrón, negro y naranja.
[Image: r3]

Monta las tres resistencias R1, R2 y R3 en serie, y mide la resistencia del conjunto

Q: ¿Cuánto mide la resistencia del conjunto R1, R2, R3 en serie?
{a}
A: 740*{a}/{a} (formula; values not in the backup's text)

Q: ¿Cuánto mide la resistencia R3?
{a}
A: 1000*{a}/{a} (formula; values not in the backup's text)

Q: ¿En qué posición hay que poner el selector para medir la tensión a que está sometida R1 cuando tenemos un circuito con R1, R2 y R3 en serie alimentadas con una pila de 4.5V?
[Image: selector]
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- LL
- M
- N
A: K
Partly right: L (20%)

Q: ¿En qué posición hay que poner el selector para medir la tensión a que está sometida R3 cuando tenemos un circuito con R1, R2 y R3 en serie alimentadas con una pila de 4.5V?
[Image: selector]
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- LL
- M
- N
A: LL

Monta las tres resistencias R1, R2 y R3 en paralelo, y mide la resistencia del conjunto

Q: ¿Cuánto mide la resistencia R2?
{a}
A: 2350*{a}/{a} (formula; values not in the backup's text)

Q: ¿Cuánto mide la resistencia del conjunto R1, R2, R3 en serie?
{a}
A: 7400*{a}/{a} (formula; values not in the backup's text)

Q: ¿Cuánto mide la resistencia R3?
{a}
A: 5000*{a}/{a} (formula; values not in the backup's text)

Q: ¿En qué posición hay que poner el selector para medir la tensión a que está sometida R1 cuando tenemos un circuito con R1, R2 y R3 en serie alimentadas con una pila de 4.5V?
[Image: selector]
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- LL
- M
- N
A: K

Q: ¿Cuánto mide la resistencia del conjunto R1, R2, R3 en paralelo?
{a}
A: 48.48*{a}/{a} (formula; values not in the backup's text)
Feedback ("7400"): Ojo, las estás poniendo en serie.

Q: Mide la resistencia total del conjunto de 3 resistencias en paralelo con valores: R1= {r1} Ω, R2= {r2} Ω, R3= {r3} Ω.
A: (1/(1/{r1}+1/{r2}+1/{r3}))/2 (formula; values not in the backup's text)

Q: Monta el circuito siguiente con R1={r1} Ω, R2 = {r2} Ω y R3={r3} Ω. y mide la tensión a la que está sometido R1. Asegúrate de que la pila tiene más de 4 Voltios
[Image: circuito]
A: 4.5/({r1}+{r2}+{r3})*{r1}/2 (formula; values not in the backup's text)

Q: ¿Cuánto mide la resistencia del conjunto R1, R2, R3 en paralelo?
{a}
A: 48.48*{a}/{a} (formula; values not in the backup's text)

Mide la resistencia R2. Esta marcada con los colores marrón, negro y naranja.
[Image: r3]

Q: Mide la resistencia total de 2 resistencias en serie con valores R1={r1} Ω , R2={r2}Ω.
A: ({r1}+{r2})/2 (formula; values not in the backup's text)

Q: Monta el circuito siguiente con R1={r1}Ω y R2 = {r2}Ω. y mide la tensión a la que está sometido R1. Asegúrate de que la pila tiene más de 4 Voltios
[Image: circuito]
A: 4.5/({r1}+{r2})*{r1}/2 (formula; values not in the backup's text)