Title: Asociación de elementos
Course: Tecnología y Digitalizacion 2 ESO 25-26 > Section: Electricidad

Asociación de elementos

Los elementos eléctricos se pueden unir de diferentes formas para construir un circuito. Existen dos formas básicas de hacerlo en serie y en paralelo. Las consecuencias de que los elementos estén asociados en serie o en paralelo son drásticas en el funcionamiento del circuito.

Asociación en serie

En la asociación en serie, los elementos están dispuestos uno detrás de otro. Cada elemento comparte como máximo un solo contacto con otro elemento asociado.

Ejemplos de asociación en serie:

Si asociamos varias bombillas en serie y alimentamos con una pila, cuantas más bombillas tengamos, menos lucirá cada una. En el ejemplo lo hemos mostrado con un color de relleno menos intenso, pero recuerda que el símbolo de la bombilla no tiene color.Cuando tenemos varios receptores asociados en serie, cada uno pone un poco de resistencia al paso de corriente, de manera que por el conjunto pasa menos intensidad que si sólo hubiera un receptor. Por ejemplo, si tenemos varias bombillas asociadas en serie lucen menos que una bombilla sola

Si se estropea alguno de los elementos, de forma que la corriente eléctrica no lo puede atravesar, ninguno de los elementos asociados en serie con él funcionará. Por tanto, los elementos asociados en serie son dependientes entre sí. Los receptores se deben asociar en serie con los elementos de maniobra que los van a controlar.

Consecuencias de la asociación en serie en las magnitudes

La intensidad de todos los elementos asociados en serie es igual. Por eso si uno está roto, no lo puede atravesar la corriente y como consecuencia, la intensidad también es cero en los demás.

La resistencia de un conjunto en serie es igual a la suma de las resistencias

R_total= R_1+R_2+...+R_n

Cualitativamente debemos saber que la resistencia total será mayor que la mayor de las resistencias individuales

Como la intensidad de todas las resistencias en serie es idéntica y además se cumple la ley de ohm, las resistencias mayores tendrán más tensión que las menores. Por ese motivo, consumirán más energía. Esto significa que se calentarán más las resistencias grandes de una asociación en serie.

Asociación en paralelo

En la asociación en paralelo, cada elemento comparte los dos contactos con los elementos asociados..

Ejemplo de elementos asociados en paralelo

Al recorrer un circuito con elementos en paralelo, si pasamos por uno, no pasamos por otro porque están en diferentes recorridos. Si asociamos varias bombillas en paralelo, cada una luce igual que si ella sola estuviera unida a la pila

De esta forma cada elemento es independiente de los demás, si se estropea uno los demás siguen funcionando.

Por este motivo, los elementos asociados en paralelo son independientes entre sí. Los receptores se suelen asociar entre sí en paralelo

Cuando hay un trozo de cable en paralelo con algún receptor, es como si este no existiera. La electricidad tiene dos posibles caminos; uno que le cuesta un poco de trabajo, el del receptor, y otro que puede recorrer más fácilmente, el del cable, y es este último el que elige. En ese caso decimos que los elementos que están en paralelo con el trozo de cable están cortocircuitados. La electricidad se los salta. En el dibujo se ha marcado en rojo el recorrido de la corriente eléctrica.

Consecuencias de la asociación en paralelo en las magnitudes

La tensión de todos los elementos asociados en paralelo es idéntica.

La resistencia de un conjunto en paralelo tiene una ecuación compleja:

Cualitativamente debemos saber que la resistencia total será menor que la menor de las resistencias individuales. cuantas más resistencias en paralelo tengamos, menos resistencia total tendrá el conjunto.

Como la tensión de todas las resistencias en serie es idéntica y además se cumple la ley de ohm, las resistencias menores tendrán más intensidad que las mayores. Por ese motivo, consumirán más energía. Esto significa que calentarán más las resistencias más pequeñas de una asociación en paralelo.

Asociación mixta

Es aquella que tiene elementos en serie y elementos en paralelo, como por ejemplo en los siguientes ejemplos:

Para analizar las asociaciones mixtas tenemos que descomponerlas en partes más pequeñas que tengan todos sus elementos en serie o en paralelo

Ejercicio