Title: leccion 3: asociación
Course: Tecnología y Digitalizacion 2 ESO 25-26

Feedback shared by this category's questions, if right: Respuesta correcta
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Respuesta parcialmente correcta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Respuesta incorrecta.

Q: Asociación en serie

Varios elementos se asocian en serie cuando cada uno tiene una única unión con el siguiente. Los elementos se colocan como si fueran las cuentas de un collar.

Ejemplos de bombillas asociadas en serie:

[Image: ejemplo] | [Image: ejemplo] | [Image: ejemplo]
[Image: ejemplo] | [Image: ejemplo] | [Image: ejemplo]

 Por supuesto, esta asociación también se puede hacer con elementos diferentes de bombillas, esto es sólo un ejemplo.
Fíjate que no depende de la orientación de los elementos, sino de cómo se unen unos a otros

Si en un circuito con varios receptores en serie, se estropea uno...
- No funciona ningún receptor que esté en serie con el estropeado
- Los demás receptores funcionan sin ningún problema
- Algunos de los demás receptres funcionarán y otros no
A: No funciona ningún receptor que esté en serie con el estropeado
Feedback: En un circuito con varios elementos en serie, si un elemento se estropea, los demás tampoco funcionan.
  Hint: ¿Los electrones pueden recorrer el circuito si el cable está roto por algún sitio?

Q: Consecuencias de la asociación en serie

Si tenemos varios receptores asociados en serie la electricidad tiene que atravesar uno detrás de otro. Como consecuencia de ello, la resistencia total aumenta y, por tanto, la intensidad que los recorre disminuye. Si estuviéramos trabajando con bombillas, cuantas más bombillas pongamos en serie con la misma pila, menos lucirán las bombillas.

[Image: 1 bombilla] | [Image: 2 bombillas en serie] | [Image: 3 bombillas en serie]

 Como veíamos en la pregunta de antes, si se estropea uno de los receptores, todos los que están en serie con él dejan de funcionar, porque para que haya corriente eléctrica es necesario que podamos recorrer el circuito desde un polo de la pila al otro.
[Image: bombilla rota]
¿Los elementos asociados en serie son dependientes o independientes?
- dependientes (independientes)
- unos dependientes y otros independientes
- Efectivamente. si el funcionamiento de uno de pende de que otro est
A: dependientes
Feedback: Los elementos asociados en serie son dependientes
  Hint: Si el funcionamiento de algo afecta a otra cosa, ¿ambas cosas son dependientes o independientes?

Q: Asociación en paralelo

Los elementos que estamos estudiando tienen dos extremos, llamémosles a y b. Cuando todos los extremos "a" están conectados entre sí y todos los "b" también entre sí. Entonces se tratará de una asociación en paralelo.

Ejemplos de bombillas asociadas en paralelo:

[Image: ejemplo paralelo] | [Image: ejemplo paralelo]
[Image: ejemplo paralelo] | [Image: ejemplo paralelo]

Por supuesto, podrían haber sido elementos diferentes de bombillas. Fíjate que ahora los elementos no se disponen como las cuentas de un collar. Observa también, que no depende de la orientación, sino de cómo se unen los elementos.
En el siguiente circuito que tiene tres bombillas asociadas en paralelo, se ha estropeado una. ¿Funcionarán las otras?
[Image: bombilla rota]
- Sí
- No
- La que está más cerca de la pila sí y la otra no
- La que está más lejos de la pila sí y la otra no
A: Sí
Feedback: En una asociación en paralelo, si un receptor se estropea los demás siguen funcionando normalmente [Image: paralelo]

Q: Consecuencias de la asociación en paralelo

Cuando tenemos varios elementos asociados en paralelo y alimentados por una pila, cada uno está conectado directamente a la pila. Por eso, cuando se estropea uno, los demás no dejan de funcionar. Por tanto, si se trata de bombillas, cada una lucirá igual que una bombilla sola conectada a la pila, o si se trata de motores, girará a la misma velocidad que uno conectado directamente a la pila sin compañeros en paralelo.

Observa la diferencia entre la asociación en serie y la asociación en paralelo:

[Image: una bombilla] | [Image: 2 bombillas paralelo] | [Image: 3 bombillas paralelo] |

[Image: 2 bombillas serie] | [Image: 3 bombillas serie]

 Los elementos asociados en paralelo, ¿son dependientes o independientes?
- Son independientes (Son dependientes)
- algunos pueden ser dependientes y otros independientes
A: Son independientes
Feedback: Los elementos asociados en paralelo son independientes. Cada uno se comporta como si los demás elementos en paralelo no existieran

Asociación de elementos

Los elementos eléctricos se pueden unir de diferentes formas para construir un circuito. Existen dos formas básicas de hacerlo en serie y en paralelo. Las consecuencias de que los elementos estén asociados en serie o en paralelo son drásticas en el funcionamiento del circuito.

Q: Asociación mixta

Una asociación mixta es aquella que tiene elementos en serie y elementos en paralelo.
Por ejemplo, en este circuito hay una asociación mixta
[Image: mixto]
- El motor con cada bombilla tienen una asociación | en serie
- Una bombilla está asociada con la otra | en paralelo
- Las bombillas son | independientes
- el motor y las bombillas son | dependientes
Feedback: En una asociación mixta cada elemento es dependiente de los que están en serie con él e independiente de los que están en paralelo

Q: Tensión de elementos en paralelo

[Image: paralelo]

¿Como es la tensión de una asociación en paralelo?
- Las tensiones individuales son iguales e iguales a la total (Correcto. Esto es consecuencia directa de la propia asociació)
- Menor que la menor de las tensiones individuales (No es correcto)
- Mayor que la mayor que las tensiones individuales (No es correcto)
A: Las tensiones individuales son iguales e iguales a la total
  Hint: La pila es el elemento que empuja las cargas. Observa que cada resistencia está directamente unida a la pila

Q: Resistencia total en serie

La resistencia total de una asociación de elementos en serie es la suma de las resistencias individuales

[Image: resistencias en serie]

(R)_(t o t a l)=(R)_(1)+(R)_(2)+(R)_(3)

¿Como es la resistencia total de una asociación de receptores en serie?
- Mayor que la mayor de las resistencias individuales
- Menor que la menor de las resistencias individuales
- Igual a las resistencias individuales
A: Mayor que la mayor de las resistencias individuales
  Hint: Si no lo ves intuitivamente, piensa usando la fórmula

Q: Asociación mixta

Cuando en un circuito hay asociaciones en serie y asociaciones en paralelo, decimos que la asociación es mixta.

En el siguiente circuito la resistencia R1 está asociada [...] con la resistencia R2.

la resistencia R3 está asociada [...] con las resistencias R1 y R2.

R1 y R2 son [...]

R1 y R3 son [...]

Se trata de un circuito [...]

[Image: mixto]
A: en serie; en paralelo; dependientes; independientes; mixto
Gap 1 offers: en serie; en paralelo
Gap 2 offers: en serie; en paralelo
Gap 3 offers: dependientes; independientes
Gap 4 offers: dependientes; independientes
Gap 5 offers: mixto; serie; paralelo

Q: Asociación de receptores en paralelo

[Image: resistencias en paralelo]
Al asociar varios receptores en paralelo, la resistencia total es:

¿Cómo es la resistencia total de un conjunto de resistencias asociadas en paralelo de forma cualitativa?
- Menor que la menor de las resistencias individuales (Correcto)
- Mayor que la mayor de las resistencias individuales (No es correcto)
- Es igual a la de las resistencias individuales (No es correcto)
A: Menor que la menor de las resistencias individuales
  Hint: Cada resistencia añadida en paralelo añade un camino alternativo a la electricidad

Q: Tensión total en serie

[Image: serie]

¿Como es la tensión total de una asociación de receptores en serie?
- Mayor que la mayor de las tensiones individuales
- Menor que la menor de las tensiones de los receptores
- Igual a las tensiones de los recptores
A: Mayor que la mayor de las tensiones individuales
  Hint: La tensión es la fuerza necesaria para empujar la electricidad pon un receptor. Si tenemos que empujas a través de dos entonces...

Q: Habitualmente deseamos que los receptores sean independientes para que si se estropea uno no afecte a los demás por eso normalmente los receptores estarán asociados [...]

Los elementos de maniobra deben afectar a los receptores que pretenden controlar. Por eso los elementos de maniobre se asociarán [...] con los receptores que controlan.
A: en paralelo; serie
Gap 1 offers: en paralelo; en serie
Gap 2 offers: serie; en paralelo

Lee esta lección y contesta a las preguntas. Es muy parecida a la lección que hiciste en 1º pero tiene algunas cosas más. Estaría bien que incorporaras lo nuevo a los apuntes de 1º.