Title: Mejoras 26-27
Course: Tecnología y Digitalizacion 2 ESO 25-26

Mejoras 26-27

Mecanismos

apuntes de mecanismos hay que hacer que haya que pulsar el botón de enviar

En mecanismos 1 revisar las opciones de las unidades

Aumentar el número de preguntas de polipastos y palancas con más variedad de casos

Los alumnos deben llevar una hoja de papel para hacer cálculos en examen y cuestionarios

¿Cacería de mecanismos?

Caceria estructuras:

Incluir criterio calificacion rubrica, que no aparezca el nombre en ninguna parte (ni portada, ni nombre archivo) penalizar

En el criterio nombre del archivo, que siga las normas de nombres de los archivos

25-26

Cuestionarios:

Hacer que las lecciones no se puedan ver después del intento.

Cuaderno

Penalizar si os ejercicios están mezclados con la teoría. No hace falta si  hacemos los apuntes como documentos electrónicos

Apuntes electrónico

es importante que al final los apuntes estén guardados en cloud para que puedan acceder a ellos otro año.

Limitar el número de intentos en las entregas (3)

gimp

¿Ponemos actividades con gimp para recortar, escalar y jugar con calidad de imagen? Si se hace, deberia de ser antes de la cacería de estructuras.

Esfuerzos

repaginar los cuestionarios de esfuerzos y estructuras

hacer que en el cuestionario de esfuerzos las preguntas no salgan de la lección (ahora está puesto coger también subcategorías)

El resultado del examen  de esfuerzos es malo incluso en alumnos que no lo han tenido tan mal en los cuestionarios. Quizá hay que aumentar la penalización de los intentos fallidos

Estructuras

repaginar el cuestionario de estructuras

Cacería de estructuras

en la rúbrica faltan los perfiles

Hay que buscar un criterio para el nombre del archivo y evitar  que se ponga el nombre  del alumno en el contenido.

Parece que el envío de ejemplo no aparece

Mecanismos

Preparar los apuntes para que  el título superior sea título 1(no el título del tema) El título del tema quedará como fontwork y se hará al final, con el índice

La jerarquía del texto debe de ser más evidente con sangrías, mayúsculas, etc.

en mecanismos 2 hay que obligar a que envíen para calificación

Torre

el DM pesa el doble que el contrachapado. En caso de usar DM el peso máximo será de 120gr si es contrachapado, será de 80gr

taller

cambiar la acotación de los planos para que las cotas coincidan con dimensiones de piezas, quitar la cota del ancho de la madera, pero indicarla por escrito

grúa

Propuesta nueva de evaluación:

16 puntos por la estrucutra: se resta 1 punto por cada problema estructural no resuelto. Se resta un punto por cada cm de error con las medidas máximas y mínimas

20 puntos por los mecanismos (1 punto por cada pila que levante)

total 26 puntos

Planos grúa

2 puntos por cada pieza bien dibujada hasta un máximo de 18 puntos. Las piezas son opacas, no se debe ver lo que está detras

12 puntos por el despiece acotado sigiendo las normas. se resta un punto por cada  error incluyendo las cotas la cantidad y la planta de la pieza

Dibujo

Los ejercicios del examen no están a cm exactos

digitalización

añadir tareas de digitalización:

- apuntes en formato digital
- diagramas de flujo

Mecanismos

Intentar que los datos de las palancas y polipastos aparezcan también en los dibujos

los apuntes de mecanismos dos tienen que pulsar botón de enviar

Electricidad

revisar el examen. Hay preguntas que salen repetidas

los apuntes de electricidad, en la evaluación no tienen puntos por modificar el estilo

Prácticas de electricidad.

Cambiar los circuitos delos cuestionarios (practicas y board) como descripción, no como ensallo