Title: condensadores
Course: Tecnología y Digitalizacion 2 ESO 25-26

¿Qué diferencia hay entre el comportamiento de un condensador con corriente continua y con alterna?

¿Qué diferencia hay en el comportamiento de un condensador con corrientes alternas de alta frecuencia y de baja frecuencia?

Q: ¿Que tipo de corriente atraviesa la bombilla?
- [Image: a] | alterna
- [Image: a] | continua
- [Image: a] | alterna mas continua
- [Image: a] | alterna
- [Image: a] | no atraviesa corriente
- [Image: a] | No atraviesa corriente
- [Image: a] | alterna
- [Image: a] | continua

Q: Qué sucede en el siguiente circuito al realizar las siguientes acciones. Las acciones están ordenadas, se hacen una detrás de otra. Es decir, para responder hay plantearse cómo quedó el circuito en la pregunta anterior.

[Image: ej]
- sin hacer nada | La bombilla no luce
- Al pulsar el conmutador | la bombilla luce un instante y luego se apaga
- al pulsar de nuevo el conmutador (se desconecta la pila) | la bombilla luce un instante y luego se apaga
Also offered: la bombilla luce

Q: ¿Qué sucede al pulsar el pulsador?
[Image: AC]
- La bombilla luce
- La bombilla no luce
- la bombilla luce un instante y luego se apaga
A: la bombilla luce un instante y luego se apaga
Partly right: La bombilla no luce (50%)

Q: ¿Qué sucede al pulsar el pulsador?
[Image: AC]
- La bombilla luce
- La bombilla no luce
- la bombilla luce un instante y luego se apaga
A: La bombilla luce

Q: En el siguiente circuito la fuente de alimentación C es de baja frecuencia y la D es de alta frecuencia. ¿Qué tipo de corriente recibe la bombilla A?

[Image: 1]
- corriente alterna de alta frecuencia
- corriente alterna de baja frecuencia
- Una mezcla de corrientes alternas de alta y baja frecuencia
- corriente continua de alta frecuencia (La corriente continua no tiene frecuencia)
- corriente continua de baja frecuencia (La corriente continua no tiene frecuencia)
- una mezcla de corrientes continuas de alta y baja frecuencia (La corriente continua no tiene frecuencia)
A: Una mezcla de corrientes alternas de alta y baja frecuencia

Q: En el siguiente circuito la fuente de alimentación C es de baja frecuencia y la D es de alta frecuencia. ¿Qué tipo de corriente recibe la bombilla B?

[Image: 1]
- corriente alterna de alta frecuencia
- corriente alterna de baja frecuencia
- Una mezcla de corrientes alternas de alta y baja frecuencia
- corriente continua de alta frecuencia (La corriente continua no tiene frecuencia)
- corriente continua de baja frecuencia (La corriente continua no tiene frecuencia)
- una mezcla de corrientes continuas de alta y baja frecuencia (La corriente continua no tiene frecuencia)
A: corriente alterna de alta frecuencia

Q: Una asociación en serie de condensadores se comporta como...
- Un condensador más pequeño
- un condensador más grande
- una resistencia
- un transistor
- una asociación de resistencias
A: Un condensador más pequeño

Q: Una asociación en paralelo de condensadores se comporta como...
- Un condensador más pequeño
- un condensador más grande
- una resistencia
- un transistor
- una asociación de resistencias
A: un condensador más grande

Q: Circuito 1:
[Image: e]
Circuito 2:
[Image: e]
Al pulsar los pulsadores
- La bombilla del circuito 1 luce el doble de tiempo que la del circuito 2
- la bombilla del circuito 2 luce el doble de tiempo que la del circuito 1
- las bombillas lucen
- las bombillas no lucen
A: la bombilla del circuito 2 luce el doble de tiempo que la del circuito 1

Q: Circuito 1:
[Image: c1]
circuito 2
[Image: c2]
- La bombilla del circuito 1 luce el doble de tiempo que la del circuito 2
- la bombilla del circuito 2 luce el doble de tiempo que la del circuito 1
- las bombillas lucen
- las bombillas no lucen
A: La bombilla del circuito 1 luce el doble de tiempo que la del circuito 2