Title: examen energía
Course: Tecnología e Ingeniería 1º Bachillerato 25-26

¿Cómo se puede mejorar la eficiencia energética de las centrales térmicas convencionales?

¿Por qué se transporta la electricidad a alta tensión?

Q: El siguiente esquema representa una central eléctrica[...].
Los elementos marcados en la misma son:

- 1:[...]
- 2:[...]
- 3:[...]
- 4:[...]
- 5:[...]
- 6:[...]
- 7:[...]
- 8:[...]
- 9:[...]
[Image: e1]
A: de ciclo combinado / ciclo combinado; turbina de gas; turbina de vapor; alternador; transformador; torre de refrigeración / condensador; linea de alta tensión; bomba; chimenea; alternador
Gap 2 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 3 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; ~quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 4 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 5 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 6 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 7 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 8 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 9 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 10 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción

Describe el funcionamiento de una central de ciclo combinado

Las centrales nucleares producen residuos de alta y baja actividad. ¿Cuál es la problemática y utilidad de cada uno?

Q: El siguiente esquema representa una central eléctrica[...].
Los elementos marcados en la misma son:

- 1:[...]
- 2:[...]
- 3:[...]
- 4:[...]
- 5:[...]
- 6:[...]
- 7:[...]
- 8:[...]
- 9:[...]
- 10:[...]
- 11:[...]
[Image: e]
A: de cogeneración / cogeneración; quemador; caldera; turbina de vapor; alternador; transformador; linea de alta tensión; calefacción; condensador; bomba; chimenea; bomba
Gap 2 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 3 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 4 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 5 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 6 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 7 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 8 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 9 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 10 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 11 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción
Gap 12 offers: chimenea; torre de refrigeración; turbina de gas; turbina de vapor; bomba; transformador; alternador; quemador; linea de alta tensión; caldera; condensador; calefacción

Q: ¿Qué es el humo blanco que sale de las torres de refrigeración de una central térmica?
A: Agua / Vapor de agua

Q: ¿Cómo se llama el elemento que es capaz de transformar corriente continua en corriente alterna?
A: inversor

Q: ¿Cómo se llama la máquina que es capaz de cambiar la tensión de una corriente alterna?
A: transformador