Title: servo con movimiento alternativo
Course: Tecnología e Ingeniería 1º Bachillerato 25-26 > Section: Robótica

Un servo se mueve continuamente entre las posiciones 100 y 120 estando un segundo en cada una.

El servo tiene 3 cables uno negro que de conecta a gnd, uno rojo que se conecta a V+ y otro de otro color que se conecta aun pin digital. La placa e-tolosa tiene 2 zonas de puertos para servos una está alimentada (pines 2,3 y 4) y la otra requiere que se alimente (pines 10,11,12,13)