Title: leccion instalaciones climatización
Course: Tecnología e Ingeniería 1º Bachillerato 25-26

Feedback shared by this category's questions, if right: Respuesta correcta
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Respuesta parcialmente correcta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Respuesta incorrecta.

Q: Probando MULTICHOICE [...]
Probando MULTICHOICE_H [...]
Probando MULTICHOICE_V[...]
A: el gato; el gato; el gato
Gap 1 offers: el gato; el perro
Gap 2 offers: el gato; el perro
Gap 3 offers: el gato; el perro

Q: Calefacción

Los sistemas de calefacción permiten tener una temperatura interna suficientemente alta cuando en el exterior del edificio la temperatura es muy baja.

Para minimizar el gasto energético en calefacción...
- La vivienda debe de estar bien aislada (El aislamiento es lo más importante)
- La vivienda debe de estar bien orientada (Una buena orientación permite una captación optima de la energía solar)
- la vivienda debe de tener mucha inercia térmica (La inercia térmica del edificio ayuda a mantener una temperatura constante)
- Conviene tener un sistema de calefacción solar térmico (Esto permitiría ahorrar económicamente, pero no se ahorra energía)
- Conviene tener un sistema de calefacción solar fotovoltaico (Esto permitiría ahorrar económicamente, pero no se ahorra energía)
- Conviene tener un sistema de calefacción por biomasa (Esto permite tener una huella de carbono menor que si se usan combustibles fósiles)
- Conviene tener un sistema de ventilación pasiva (La ventilación pasiva se usa para refrigerar viviendas, no para calentarlas)
A: La vivienda debe de estar bien aislada; La vivienda debe de estar bien orientada; la vivienda debe de tener mucha inercia térmica

Q: Ventilación

La ventilación del interior de un edificio es esencial en la climatización del mismo y para mantener un aire interior limpio.

Por el hecho de vivir personas en el interior, el aire en el interior se empobrece en oxígeno y se enriquece en...
- Dióxido de carbono
- Agua
- Nitrógeno
- Argón
- Monóxido de carbono
A: Dióxido de carbono; Agua

Q: Posición de las ventanas

Dado que el eje de rotación de la tierra está inclinado, la altura del sol cambia según la fecha. Esto afecta a la cantidad de radiación solar que puede entrar en una vivienda a través de las ventanas, que al ser transparentes, lo permiten.  Observa la imagen

[Image: altura del sol]

El objetivo es tener el máximo de radiación en el interior en invierno y el mínimo en verano. Por tanto, en el hemisferio norte, la mejor orientación de las ventanas es...
- Al sur (Correcto. Pero observa la imagen, para que no entre luz directa en verano, deberá haber un alero que de sombra. En el dibujo es el alero del tejado, pero podría ser un alero específico construido sobre la ventana)
- Al norte
- Al este
- Al oeste
- No afecta la orientación
A: Al sur

Q: Aislamiento del suelo

El suelo tiene una gran inercia térmica. Esta inercia contribuye a la climatización cuando una parte del habitáculo de la edificación está enterrado o semienterrado. Dado que la temperatura media es de 14ºC, tener parte del habitáculo semienterrado ayuda a refrescar una vivienda en verano pero complica el problema de calentarla en invierno.

Pero el problema mayor del aislamiento del suelo no es térmico sino la vivienda de la humedad. El aislamiento de la humedad se puede conseguir elevando el habitáculo sobre el nivel del suelo, pero en terrenos muy húmedos esto no es suficiente ya que la humedad puede subir desde el suelo por capilaridad. Para evitarlo hay que usar morteros especiales o insertar una capa de aislamiento impermeable en el muro por encima del nivel del suelo. Si una parte del habitáculo está semienterrada el aislamiento impermeable es crucial y es muy importante que esté hecho en el momento de la construcción ya que aislarla con posterioridad puede ser casi imposible

Este problema depende de la humedad del terreno y puede ser muy diferente entre una estaciones y otras. Si se compra una casa en verano es posible que no seamos conscientes de los problemas que podremos tener en invierno. Normalmente si la casa tiene problemas de humedad se verán marcas, pero son fáciles de ocultar si la casa está pintada después de la última estación húmeda.

Imagina que vas a comprar una casa y por suerte el propietario no la ha pintado. Se observan unas manchas de humedad y el propietario te dice que se trata de humedad de condensación. Si es cierto la casa no tiene por qué tener problemas de humedad pero si no lo es, solucionar problemas de humedad en casa ya construidas puede ser muy complicado. ¿Hay forma de saber si el vendedor nos está engañando?
- Sí, por la posición de las manchas (Correcto. La humedad de condensación condensa en la parte más fría de las habitaciones, esto es, en las ventanas. Si la humedad es de condensación las manchas estarán debajo de las ventanas. Si están en los muros hasta cierta altura, es humedad de capilaridad. No compres esa casa)
- Sí, depende del color de las manchas
- No. Las manchas de humedad de condensación y de capilaridad son idénticas
- Sí. Depende de la forma de las manchas.
A: Sí, por la posición de las manchas

Q: Ventilación pasiva

Aunque en España no es frecuente, en algunas zonas del mundo si se usa la ventilación pasiva como sistema de climatización. Por ejemplo en la ciudad iraní de Yazd

[Image: Yazd]

Se usa siempre en zonas de climas cálidos. La estrategia consiste en ...
- Salida de aire por la parte alta del habitáculo y entrada por la parte alta del edificio (Efectivamente. El aire se toma en la parte alta del edificio a través de una chimeneas ya que el aire en el exterior es más fresco en zonas altas. La fuerza impulsora del sistema es el propio viento que es mayor a mayor altura. El aire que se evacua del interior se evacua de la parte alta del habitáculo porque es ahí donde se acumula el aire caliente dentro. [Image: captador de viento])
- Salida de aire por la parte baja del habitáculo y entrada por la parte alta del edificio
- Salida de aire por la parte alta del habitáculo y entrada por la parte baja del edificio
- Salida de aire por la parte baja del habitáculo y entrada por la parte alta del edificio
A: Salida de aire por la parte alta del habitáculo y entrada por la parte alta del edificio

Q: Ventilación

El objetivo de la arquitectura bioclimática es tener métodos [...] de ahorro energético. Un método activo requiere de intervención y el pasivo no.

La cultura europea suele tratar la ventilación de forma activa abriendo y cerrando ventanas bien manualmente, bien automáticamente.

Cuando se tienen ventanas en lados opuestos del edificio abrir ambas simultáneamente [...].

Lo esencial de la ventilación en verano es [...]

Lo esencial de la ventilación en invierno es [...]
A: pasivos; ahorra energía; abrir las ventanas por la noche y cerrarlas por el día; abrir las ventanas muy poco tiempo
Gap 1 offers: pasivos; activos
Gap 2 offers: ahorra energía; desperdicia energía
Gap 3 offers: abrir las ventanas por la noche y cerrarlas por el día; abrir las ventanas cuando hace más calor y cerrarlas cuando hace más frío; abrir las ventanas muy poco tiempo; ventilar todo lo posible
Gap 4 offers: abrir las ventanas por la noche y cerrarlas por el día; abrir las ventanas enlas horas en las que hace más calor y cerrarlas cuando hace más frío; abrir las ventanas muy poco tiempo; ventilar todo lo posible

Q: Energía y calefacción

Todos los sistemas de calefacción consumen energía, porque hace falta calentar el interior de la vivienda, pero no todos consumen dinero ya que algunos utilizan la energía solar, por ejemplo, que una vez realizada la instalación, ya no consumen dinero. Desde el punto de vista ambiental, las instalaciones de calefacción pueden tener un impacto muy diferente dependiendo del tipo de energía utilizado. El impacto ambiental no solo depende del impacto durante la vida de la instalación, sino también del impacto en la fabricación del mismo.

Fuentes de energía

La energía de la instalación de calefacción puede ser:

- Energía eléctrica de la red
- Energía eléctrica de autoproducción (por ejemplo energía solar fotovoltaica).
- Energía solar térmica
- Energía química:
  - Gasoil
  - Gas
  - Carbón
  - Biomasa

El impacto ambiental de la instalación depende mucho del tipo de energía consumido

Ordena de menor a mayor impacto ambiental las siguientes fuentes de energía usadas en calefacción. No metemos dentro del conjunto la energía eléctrica de la red ya que esta puede variar mucho de unos casos a otros. En la misma instalación dependiendo del día puede ser renovable en un día ventoso o no renovable en días sin viento.
- Energía solar térmica
- Biomasa
- Energía solar fotovoltaica
- Gas
- Gasoil
- Carbón
A: Energía solar térmica / Biomasa / Energía solar fotovoltaica / Gas / Gasoil / Carbón
If right: Respuesta correcta. La energía solar térmica tiene poco impacto tanto en la fabricación come en el uso. La energía solar fotovoltaica, tiene un alto impactom ambiental en la fabricación de componentes, pero bajo durante el uso. La biomasa es una fuente renovable y no contribuye al efecto invernadero, aunque contribuye a la emisión de partículas. El gas no es renovable y contribuye al efecto invernadero, pero produce una combustión muy limpia, emitiendo muy pocas partículas. El gasoil no es renovable, contribuye al efecto invernadero y emite partículas. El carbón no es renovable y produce tantas partículas que en la mayoría de las poblaciones está prohibido

Q: Rendimiento

El rendimiento energético es el cociente entre el calor obtenido y la energía gastada.

Cuando la fuente de energía es un combustible, se pierde energía en [...]

Cuando la fuente de energía es eléctrica, se pierde energía en [...]

El rendimiento es... [...]

Si usamos una estufa catalítica el rendimiento es [...]
A: la salida de gases de combustión; no se pierde energía; Usualmente menor del 100% pero ocasionalmente superior; del 100%
Gap 1 offers: la salida de gases de combustión; en la transmisión de calor de la cámara de combustión a la vivienda; no se pierde energía
Gap 2 offers: no se pierde energía; En la acometida; En la transmisión del calor entre el aparato y la vivienda
Gap 3 offers: Usualmente menor del 100% pero ocasionalmente superior; Siempre menor del 100%; igual al 100%; Mayor del 100%
Gap 4 offers: del 100%; mayor del 100$%; menor del 100%

Q: Ordena de mayor (arriba) a menor  (abajo) capacidad aislante
- [Image: a]
- [Image: a]
- [Image: a]
- [Image: a]
- [Image: a]
A: [Image: a] / [Image: a] / [Image: a] / [Image: a] / [Image: a]

Q: Altura de los pisos

La altura de los pisos también afecta a la climatización ya que el aire tiene diferente [...] dependiendo de la temperatura.

De forma natural, el aire en el interior tiende a estratificarse, de manera que en la parte alta del piso está [...] que en la parte baja.

Por tanto, pisos altos producen de forma pasiva una mejor climatización en [...] y peor en [...].

Cuando una vivienda tiene varios pisos, es importante que cada nivel pueda cerrarse.
A: densidad; más caliente; verano; invierno
Gap 1 offers: densidad; viscosidad; peso; composición
Gap 2 offers: más caliente; más frío; no hay diferencia
Gap 3 offers: verano; invierno; primavera; otoño
Gap 4 offers: verano; invierno; primavera; otoño

Q: Cubiertas

Las cubiertas de los edificios son una parte esencial. Su función es proteger la edificación de la lluvia y aislar témicamente.

Existen cubiertas planas, a un agua, a dos aguas, a tres aguas y a 4 aguas. El número de aguas indica el número de superficies inclinadas.

Desde el punto de vista térmico, simplemente por la inclinación una cubierta puede tener un mejor o peor rendimiento térmico. Ordena de mejor a peor comportamiento térmico,únicamente teniendo en cuenta la forma
- Cubierta plana
- cubierta a 4 aguas
- cubierta a 3 aguas
- cubierta a 2 aguas
- cubierta a un agua
A: Cubierta plana / cubierta a 4 aguas / cubierta a 3 aguas / cubierta a 2 aguas / cubierta a un agua
If right: Respuesta correcta. Cuanto menor es la superficie, se comporta como mejor aislada. La cubierta a 1 agua es peor térmicamente que la cubierta a 2 aguas porque aumenta la superficie de los muros, no de la cubierta en sí que en ambos casos es igual.
  Hint: Cuanto menor es la superficie, se comporta como mejor aislada.

Q: Espacio bajo cubierta

Muchas veces existe un espacio bajo cubierta que no se utiliza como vivienda aunque a veces sí se utiliza como espacio de almacenamiento. Ese espacio [...] al aislamiento térmico del edificio. Debido a las corrientes de [...], es más eficaz aislar la cubierta directamente.
A: contribuye; convección
Gap 1 offers: contribuye; no contribuye

Q: Energía Solar Térmica

La energía solar térmica es la que menor impacto ambiental tiene pero presenta algunos inconvenientes
- Cuando más falta hace es cuando peor funciona (Efectivamente. Los días de invierno sin Sol son muy fríos y esos días la instalación no funciona. Normalmente necesitan un sistema de calefacción alternativo para esos días)
- En verano tiene problemas (Efectivamente, en verano el fluido puede calentarse demasiado y estropear la instalación.)
- No presenta problemas, es ideal
- No funciona por la noche (Aunque por la noche no hay Sol, eso no es problema si la vivienda tiene suficiente inercia térmica. Habitualmente las calefacciones se apagan por la noche)
A: Cuando más falta hace es cuando peor funciona; En verano tiene problemas

Q: Lluvia

La inclinación de un tejado depende de lo lluviosa que es la zona en la que está situada la vivienda. En zonas lluviosas suele ser [...] que en zonas no lluviosas.

La inclinación depende también del régimen de lluvia más que de la lluvia total. Por ejemplo con lluvias torrenciales pero esporádicas es [...] que en zonas con lluvia frecuentes, pero de poca intensidad.

Las cubiertas planas se comportan [...] que las cubiertas inclinadas en lo que se refiere a la lluvia. El código de edificación de edificios establece pendientes mínimas por zonas geográficas. Sin embargo, siempre está admitada la cubierta plana.
A: mayor; menor; peor
Gap 1 offers: mayor; menor
Gap 2 offers: menor; mayor
Gap 3 offers: peor; mejor; igual

Q: Número de pisos

¿En viviendas unifamiliares el rendimiento térmico depende del número de pisos?
- Sí, es mejor con dos pisos que con uno (Correcto, para la misma superficie habitable, 2 pisos tiene menos superficie raciante sumando paredes y cubierta que 1)
- Sí, un piso es mejor que dos
- No
A: Sí, es mejor con dos pisos que con uno

Q: Nieve

La nieve produce dos problemas. Por un lado aumenta el peso de la cubierta. La estructura debe de ser tal que sea capaz de resistir no solo el peso de la cubierta sino de la nieve que se pueda acumular en ella. Por otro lado, cuando se funde puede producir goteras.

El peso de nieve que se acumula sobre una cubierta plana es [...] que el que se acumula sobre una cubierta inclinada.

En las zonas de nevadas copiosas, la inclinación mínima de las cubiertas es [...] que donde nieva poco.

La inclinación mayor [...] el problema de las goteras cuando se funde la nieve.

También existe el problema de que la nieve puede resbalar de la cubierta lo que puede ser peligroso para los transeúntes. Cuanto más inclinada está la cubierta, [...] riesgo hay. Para minimizarlo, en las zonas con nevadas copiosas, el tejado suele tener unos ganchos que minimizan este problema.
A: igual; mayor; reduce; mayor
Gap 1 offers: igual; menor; mayor
Gap 2 offers: mayor; menor; no afecta
Gap 3 offers: reduce; aumenta
Gap 4 offers: mayor; menor
  Hint: La resistencia de algo no solo depende de cuanto peso soporta sino de su estructura

Q: Refrigeración

Cuando la temperatura exterior es muy alta, si la casa no está bien aislada, puede hacer falta un sistema de refrigeracíon para tener un buen confort. Estos sistemas pueden tener un consumo muy alto de energía. Por eso es muy importante que la vivienda esté [...]. Además debe estar bien gestionada lo que significa abrir y cerrar ventanas y persianas dependiendo del momento del día

Ventiladores

Los ventiladores producen corrientes de aire. Estos dispositivos [...] el ambiente.

Existen ventiladores de techo que se  usan tanto en verano como en invierno. ¿Por qué en invierno?

El aire acondicionado

Los  aparatos de aire acondicionado son bombas de calor. Pero lo que hacen es sacar calor del interior al exterior. Por eso es mejor que la parte externa del aparato esté en una pared [...] Estos dispositivos pueden llegar a consumir mucha energía por tanto conviene utilizarlos con una buena gestión de apertura y cerrado de ventanas a sí como programar la temperatura de trabajo  lo más [...] para obtener suficiente confort.

Los aparatos de aire acondicionado contribuyen al calentamiento del exterior.

Los aparatos de aire acondicionado tienen una parte externa que puede llegar a producir mucho ruido lo cual afecta también al confort. Además, es frecuente que se pongan muy cerca de ventanas, a veces justo encima o justo debajo. Esto afecta a la gestión de ventanas que están encima de esa unidad. Cuando están funcionando [...] las ventanas que están sobre ellos
A: todas ellas; calientan; sombreada; alto posible; no se deben abrir
Gap 1 offers: bien aislada; bien orientada; todas ellas; ninguna de ellas
Gap 2 offers: calientan; enfrían
Gap 3 offers: sombreada; soleada; es indistinto
Gap 4 offers: alto posible; bajo posible
Gap 5 offers: no se deben abrir; se pueden abrir

Q: Cubierta vegetal

Una cubierta vegetal es una cubierta plana con sustrato en el que crecen plantas. La principal dificultad está  en conseguir que la cubierta sea perfectamente estanca ya que cualquier defecto de construcción dará problema de humedades. En la actualidad existen materiales que permiten construir una cubierta perfectamente estanca como por ejemplo la membrana EPDM.

La cubierta interiormente no es perfectamente plana ya el agua de lluvia tendrá que drenar.

El sustrato sobre el que crecen las plantas contribuye [...]

Las plantas que crecen contribuyen [...]

Este tipo de cubiertas son mejores en zonas [...]
A: tanto al aislamiento como a la inercia térmica; al aislamiento; secas
Gap 1 offers: al aislamiento; a la inercia termica; tanto al aislamiento como a la inercia térmica
Gap 2 offers: al aislamiento; a la inercia termica; tanto al aislamiento como a la inercia térmica
Gap 3 offers: secas; húmedas

Q: Humedad

Uno de los parámetros que afecta a la habitabilidad de una construcción es la humedad. Si esta es demasiado alta, aparecerán hongos y sus esporas son perjudiciales para la salud. Además el gasto energético de calefacción aumentará significativamente.

Podemos distinguir tres tipos de humedades:

- Humedad de infiltración. En esta humedad el camino de avance de la misma es al mismo nivel de la fuente de humedad o hacia un nivel inferior
- Humedad de capilaridad. El avance es hacia arriba, de manera que afecta a niveles que están por encima del nivel de origen de la humedad.
- Humedad de condensación. Hablamos de esta humedad cuando el origen de la misma es la humedad  del aire del interior de la vivienda. Cuando baje la temperatura, esa humedad condensará y empapará distintas partes de la vivienda.
- El origen de la humedad de condensación puede ser....
- la humedad atmosférica
- la transpiración de los habitantes de la vivienda
- el vapor de agua generado al cocinar
- una estufa catalítica (La estufa catalítica vierte los gases de combustión, entre ellos el vapor de agua, al interior de la vivienda)
- La proximidad del nivel freático
- Una mala impermeabilización de la cubierta (eso produce humedad de infiltración)
A: la humedad atmosférica; la transpiración de los habitantes de la vivienda; el vapor de agua generado al cocinar; una estufa catalítica

Q: Los anteriores elementos necesitan que se les suministre energía.

¿Cuáles se puede usar en cada caso?

Radiadores

se pueden usar con...

- Electricidad [...]
- Caldera de combustible [...]
- Aerotermia (la aerotermia usa una bomba de calor para calentar un fluido) [...]
- Energía solar fotovoltaica [...]
- Energía solar térmica [...]

Lámparas de infrarrrojos

se pueden usar con...

- Electricidad [...]
- Caldera de combustible [...]
- Aerotermia (la aerotermia usa una bomba de calor para calentar un fluido) [...]
- Energía solar fotovoltaica [...]
- Energía solar térmica [...]

Suelo radiante

se pueden usar con...

- Electricidad [...]
- Caldera de combustible [...]
- Aerotermia (la aerotermia usa una bomba de calor para calentar un fluido) [...]
- Energía solar fotovoltaica [...]
- Energía solar térmica [...]

Bomba de calor

se pueden usar con...

- Electricidad [...]
- Caldera de combustible [...]
- Energía solar fotovoltaica [...]
- Energía solar térmica [...]
A: Sí; Sí; No; No; No; Sí; No; No; No; No; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; Sí; No; Sí; No
Gap 1 offers: Sí; No
Gap 2 offers: Sí; No
Gap 3 offers: Sí; No
Gap 4 offers: Sí; No
Gap 5 offers: Sí; No
Gap 6 offers: Sí; No
Gap 7 offers: Sí; No
Gap 8 offers: Sí; No
Gap 9 offers: Sí; No
Gap 10 offers: Sí; No
Gap 11 offers: Sí; No
Gap 12 offers: Sí; No
Gap 13 offers: Sí; No
Gap 14 offers: Sí; No
Gap 15 offers: Sí; No
Gap 16 offers: Sí; No
Gap 17 offers: Sí; No
Gap 18 offers: Sí; No
Gap 19 offers: Sí; No

Q: Instalaciones de climatización

El objetivo de las instalaciones de climatización es conseguir un ambiente confortable en el interior de las viviendas. Ese grado de confortabilidad depende en gran medida de parámetros climáticos como son, la temperatura y la humedad.

La temperatura media en España está en torno a 12 ºC. Por supuesto, este valor es diferente en distintas zonas del país. Está influenciada por la latitud, la altitud, la proximidad al mar, la oreografía, etc. Esta temperatura es algo inferior a la temperatura media del planeta, que está en torno a 14ºC.

Lo que en meteorología se llama temperatura media no es la media temporal, sino la [...], esto es la media aritmética entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. Esto es así, porque en el pasado era fácil registrar temperaturas máximas y mínimas (los termómetros de temperatura máxima y mínima se inventaron hace mucho tiempo) pero no se disponía de registros temporales con suficientes datos diarios para poder calcular la media de otra manera. En la actualidad, con la ayuda de sensores y dispositivos de recogidas de datos, se pueden recoger datos con la frecuencia temporal que se desee.

La temperatura media en sí no da mucha información sobre el confort. No es lo mismo un lugar con una media de 20ºC  pero con unas temperaturas máximas y mínimas de 18ºC y 22ºC que si estos valores son 0ºC y 40ºC. El confort del primer caso es [...]

También influye la humedad. La sensación de frio es [...] con alta humedad y la sensación de calor es [...] con alta humedad.

El viento influye decisivamente en la sensación térmica. Cuanto más viento hay, [...] sensación de temperatura se tiene. Esto parece que no debería influir en el interior de las viviendas, pero lo hace, porque con frecuencia los cerramientos no tienen la calidad adecuada. Una ventana corredera produce un cerramiento [...] que una oscilante.
A: mediana; mayor; mayor; mayor; menor; peor
Gap 1 offers: mediana; media; moda; desviación
Gap 2 offers: mayor; menor
Gap 3 offers: mayor; menor
Gap 4 offers: mayor; menor
Gap 5 offers: menor; mayor
Gap 6 offers: peor; mejor

Q: Ahorro energético

La energía es cara y la disponibilidad de la misma está limitada. Por tanto, el no usar criterios de ahorro de energía puede ocasionar problemas...
- económicos (El gasto en euros de calefacción en invierno o aire acondicionado en verano, puede suponer cientos de euros al mes)
- ecológicos (La generación de energía siempre tiene un impacto ambiental, incluso aunque se refiera a energías renovables. En estos casos, el impacto ambiental es menor por unidad de energía, pero si se dispara el consumo, también tienen un impacto ambiental importante.)
- de abastecimiento (Cuando hace mucho calor o mucho frío el gasto energético del país aumenta mucho porque todo el mundo gasta energía en el mismo momento. Ocasionalmente esto puede llevar a cortes en el suministro porque la demanda de energía supere la posibilidad de generación del país. Esto, además aumenta los problemas económicos ya que cuanto mayor sea la demanda, más cara es la energía)
- educativos
- de confort (Es incorrecto. Se puede tener el mismo confort gastando más energía)
A: económicos; ecológicos; de abastecimiento

Q: Arquitectura bioclimática

La arquitectura bioclimática es una forma de diseñar y construir los edificios de manera que se minimiza el gasto energético de las viviendas. Cuando se construye una vivienda siguiendo criterios bioclimáticos, se puede conseguir que su gasto energético en climatización sea prácticamente cero.

Construir con criterios bioclimáticos significa...
- Aislar bien la vivienda (De todas las cosas que se pueden hacer para disminuir el gasto energético, el aislamiento es la más importante)
- Orientar adecuadamente la vivienda (Cuando la vivienda está bien orientada, se consigue el máximo calentamiento posible en invierno y el mínimo en verano.)
- Minimizar la superficie externa de la casa (El calor se va y entra a través de las superficies de la casa. Cuanto mayor superficie tenga para el mismo volumen, más pérdidas habrá.)
- Trabajar con construcción modular (el edificio se consigue agrupando módulos)
- Realizar construcción prefabricada
- Intentar realizar una construcción de bajo costo que ahorre en los materiales (usualmente la arquitectura bioclimática es más cara que la tradicional durante la construcción, pero a la larga, es más económica por el ahorro en climatización)
- Realizar una construcción antisísmica (que es capaz de aguantar terremotos)
A: Aislar bien la vivienda; Orientar adecuadamente la vivienda; Minimizar la superficie externa de la casa

Q: El aislamiento

El aislamiento es la estrategia más importante a la hora de conseguir la climatización económica de una vivienda. Construir una vivienda con aislamiento es más caro que sin él, pero el aumento de costos en la construcción es irrelevante comparado con el ahorro que se produce a largo plazo en climatización.

Es siempre más económico y eficaz aislar la vivienda durante la construcción que hacerlo posteriormente.

El aislamiento exterior es [...] que el aislamiento interior. Porque de esa manera la masa de muros y forjados contribuye [...] de la vivienda.

El aislamiento consiste en capas de material que el calor atraviese difícilmente. El calor se puede transmitir por:

- [...]: transmisión de calor molécula a molécula entre los átomos de un sólido.
- [...]: Transmisión de calor entre masas de fluido que se mueven por diferencias de densidad.
- [...]: Emisión de calor en forma de radiación infrarroja

Según su capacidad para transmitir calor con conducción  los materiales se diferencian en aislantes y conductores térmicos. Los metales son muy buenos conductores del calor, el cemento es mucho peor conductor, pero aún así no es un buen aislante. Los plásticos suelen ser buenos aislantes térmicos. El aire es un muy buen aislante térmico. La madera es un buen aislante térmico. La cerámica es un aislante térmico pero su calidad depende mucho de los formatos. Un ladrillo macizo es [...] aislante que un bloque de termoarcilla.

 Los aislantes suelen ser [...] porque suelen estar organizado en forma de cavidades rellenas de aire que es muy buen aislante. Si las cavidades son grandes, se producen corrientes de convección en ellas, de manera que pierden mucha capacidad de aislamiento.

Muchas casas tiene cámaras de aire. Esto es, los muros son dobles con un espacio entre ellos. Esto es una [...] estrategia de aislamiento. Si se quiere mejorar el mismo, hay que rellenar la cámara con un material que permita la existencia de aire pero que evite las corrientes de convección en el interior.

Cuando un muro es atravesado por un material  buen conductor de calor se produce un puente térmico por donde fluirá fácilmente el calor. Por tanto, tener un buen aislamiento, hará falta evitar que haya metales que atraviesen el muro a lo ancho, así como que el cemento del exterior del muro no esté conectado con el del interior.

Cerramientos

Tanto ventanas y puertas son los puntos más críticos en lo que a aislamiento se refiere. Si el  aire puede atravesarlas, la perdida de aislamiento será muy grande. Por eso las ventanas y puertas oscilantes son [...] eficientes que las correderas.

El vidrio o el material de la hoja de la puerta también es importante, porque forma la mayor parte de la superficie del elemento. En el vidrio se suelen usar cristales climalit formados por varias capas de vidrio separadas por capas de aire. Esto es [...] eficaz que un único vidrio más grueso. Pero el punto más crítico del aislamiento es el marco. El metal es resistente y se desea resistencia, pero es mal aislante. El PVC es buen aislante, pero menos resistente. La madera tiene un muy buen compromiso entre resistencia y aislamiento, pero la humedad puede hacer que se hinche y que sea difícil de abrir o cerrar y que termine por no cerrar bien. También existen ventanas de metal con rotura de puente térmico. Esto es, el marco es de metal, pero entre la capa interior y la exterior hay una de material aislante que las separa.
A: más eficaz; a la inercia térmica; conducción; convección; radiación; peor; poco densos; mala; más; más
Gap 1 offers: más eficaz; menos eficaz
Gap 2 offers: a la inercia térmica; al aislamiento; al calor
Gap 3 offers: conducción; convección; radiación
Gap 4 offers: conducción; convección; radiación
Gap 5 offers: conducción; convección; radiación
Gap 6 offers: peor; mejor
Gap 7 offers: poco densos; muy densos
Gap 8 offers: mala; buena
Gap 9 offers: más; menos
Gap 10 offers: más; menos

Q: Ordena de mayor a menor capacidad aislante
- ventana oscilobatiente de PVC con persiana
- ventana oscilobatiente de PVC
- ventana oscilobatiente de alumninio
- ventana corredera de alumninio
A: ventana oscilobatiente de PVC con persiana / ventana oscilobatiente de PVC / ventana oscilobatiente de alumninio / ventana corredera de alumninio

Q: Elementos de calefacción

Los elementos de calefacción son los que transmiten el calor al interior de la vivienda. Para ello [...] energía.

Radiadores

Los radiadores son dispositivos calientes que transmiten el calor por [...].

Los radiadores sueles funcionar a temperaturas bastante altas.

Los radiadores se pueden calentar mediante resistencias eléctricas o mediante la combustión en una caldera que calienta un fluído que luego se mueve por el interiro del radiador.

El rendimiento energético de un radiador eléctrico es [...] al de un radiador calentado con una caldera.

Económicamente es mejor [...]

Lámparas de infrarrojos

Las lámparas de infrarrojos son dispositivos eléctricos que emiten luz infrarroja. El infrarrojo es un tipo de luz  no visible que es muy eficaz calentando. Estos dispositivos transmiten el calor por [...]. Estos dispositivos se usan para calentar momentaneamente un espacio. Su hubicación suele ser el baño.

El efecto de este dispositivo es [...]

Suelo radiante

El suelo radiante es un suelo que tiene insertado un circuito de agua que se calienta en algún otro punto de la instalación.  El suelo radiante tiene un una capa de aislante térmico debajo de las conducciones del fluido y estás están inmersas en una matiz de hormigón. Este hormigón contribuye [...]

La temperatura del fluido del interior es más baja que la de los radiadores, lo cual no perjudica al resultado ya que la superficie que transmite calor es mucho más grande.

Bomba de calor

La bomba de calor es un dispositivo eléctrico que coge calor del exterior de la vivienda y lo introduce en el interior. Es eficaz cuando la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior es [...]. Este dispositivo calienta directamente el aire del interior con lo que el efecto se siente bastante rápidamente, pero también se pierde rápidamente cuando se desconecta.

Convectores

Los convectores tiene una resistencia que calienta y un ventilador que mueve el aire que por tanto produce una convección forzada. Son [...] rápidos que los radiadores
A: consumen; todos ellos; mejor; un radiador calentado por una caldera que uno eléctrico; radiación; rápido; a la inercia térmica; pequeña; más
Partly right: gap 2 radiación (50%); gap 5 todos ellos la contribución de dos de ellos es muy pequeña (50%)
Gap 1 offers: consumen; producen
Gap 2 offers: radiación; conducción; convección; todos ellos; ninguno de ellos
Gap 3 offers: mejor; peor; igual
Gap 4 offers: un radiador calentado por una caldera que uno eléctrico; Un radiador eléctrico que uno calentado por una caldera
Gap 5 offers: radiación; conducción; convección; todos ellos la contribución de dos de ellos es muy pequeña; ninguno de ellos
Gap 6 offers: rápido; lento; depende la la temperatura que había antes de conectarlo
Gap 7 offers: a la inercia térmica; al aislamiento térmico; la temperatura del suelo
Gap 8 offers: pequeña; grande; la diferencia de temperaturas es irrelevante
Gap 9 offers: más; menos

Q: Astronomía

La orientación de los edificios es un punto clave de la arquitectura bioclimática ya que permite optimizar el gasto de energía esto es: [...]

La orientación optima de los edificios depende de parámetro astronómicos y geográficos. La orientación óptima de un edificio depende de [...]

La tierra tiene una órbita [...]. Nosotros estamos más cerca del Sol en [...]. El plano de la órbita de la tierra se denomina eclíptica. Visto desde la tierra, ese plano es [...]

La tierra gira sobre su eje y este giro es el responsable de [...]. El eje de la tierra está inclinado 23.5º respecto al plano de la elíptica. Esa inclinación es responsable de [...]

La altura máxima del sol en verano en Madrid es[...] º. Sin embargo, en invierno es [...]º.
A: minimizarlo; la latitud; elíptica; invierno; una línea; el día y la noche; las estaciones; 73.5; 26.5
Gap 1 offers: minimizarlo; maximizarlo
Gap 2 offers: la latitud; la longitud; la altitud; la proximidad al mar
Gap 3 offers: elíptica; circular
Gap 4 offers: invierno; verano; primavera; otoño; no influye la fecha
Gap 5 offers: una línea; esférico; circular; elíptico
Gap 6 offers: el día y la noche; las estaciones; ni una cosa ni la otra
Gap 7 offers: las estaciones; el día y la noche; ni una cosa ni la otra