Title: leccion asociación++
Course: Tecnología e Ingeniería 1º Bachillerato 25-26

Asociación de elementos

Los elementos eléctricos se pueden unir de diferentes formas para construir un circuito. Existen dos formas básicas de hacerlo en serie y en paralelo. Las consecuencias de que los elementos estén asociados en serie o en paralelo son drásticas en el funcionamiento del circuito.

Asociación de receptores en paralelo

Al asociar varios receptores en paralelo, la resistencia total es:

1 R t o t a l = 1 1 R 1 + 1 R 2 + 1 R 3 + . . ." role="presentation">1 R total = 1 1 R 1 + 1 R 2 + 1 R 3 +. . . (1)/((R)_(t o t a l))=(1)/((1)/((R)_(1))+(1)/((R)_(2))+(1)/((R)_(3))+ . . .)
\[{1 \over R_{total}}= {1\over {1 \over R_{1}}+{1 \over R_{2}}+{1 \over R_{3}}+...}\]

Al asociar varios receptores en serie, la tensión total del conjunto es la suma de las tensiones a las que están sometidos los receptores individuales:

V t o t a l = V 1 + V 2 + V 3 + . . ." role="presentation">Vtotal = V1 + V2 + V3 +. . . (V)_(t o t a l)=(V)_(1)+(V)_(2)+(V)_(3)+ . . .
\[V_{total}= V_{1}+V_{2}+V_{3}+...\]

Por tanto, la tensión total del conjunto es mayor que la de cualquiera de las tensiones individuales.