Title: PLaca arduino uno
Course: Tecnología e Ingeniería 1º Bachillerato 25-26 > Section: Robótica

Placa arduino UNO

La placa arduino uno es uno de los sistemas más extendidos para hacer robótica. Es una placa muy potente que está muy bien de precio y hay una gran comunidad de gente que trabaja con ella.

Tiene 14 pines digitales que se pueden usar como salidas o entradas digitales marcados con los números del 0 al 13.
Tiene 6 pines de entradas analógicas marcados con A0 a A5.

Cuando conectemos elementos a las placas que deban alimentarse, debemos conectar el positivo de alimentación a los pines marcados con 5V y el negativo a los marcados con GND

Los programas se descargan conectando la placa al ordenador mediante el puerto USB. Este puerto permite alimentar la placa

reset

El botón reset sirve para reiniciar el programa