Title: leccion asociación
Course: Tecnología e Ingeniería 1º Bachillerato 25-26

Feedback shared by this category's questions, if right: Respuesta correcta
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Respuesta parcialmente correcta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Respuesta incorrecta.

Asociación en serie

En la asociación en serie, los elementos están dispuestos uno detrás de otro. Cada elemento comparte como máximo un solo contacto con otro elemento asociado. Las cargas van recorriendo todos los elementos en serie uno detrás de otro.

Ejemplos de asociación en serie:

[Image] | [Image] | [Image] | [Image] | [Image]

Q: Empareja
- Los receptores entre si deben asociarse... | en paralelo
- Los receptores con los elementos de maniobra deben asociarse ... | en serie
- Si queremos aumentar la tensión asociaremos generadores ... | en serie
- Si queremos aumentar la intensidad asociaremos generadores ... | en paralelo

Q: ¿Como es la resistencia total de una asociación de receptores en serie?
- Mayor que la mayor de las resistencias individuales
- Menor que la menor de las resistencias individuales
- Igual a las resistencias individuales
A: Mayor que la mayor de las resistencias individuales

Q: ¿Como es la intensidad total de una asociación de receptores en serie?
- Igual a la de las intensidades de cada receptor
- Menor que la menor de las intensidades de los receptores
- Mayor que la mayor de las intensidades de los receptores
A: Igual a la de las intensidades de cada receptor

Q: Si aumentamos el número de receptores asociados en serie ¿qué le pasa a la potencia total?
- Va disminuyendo (Correcto. A medida que aumentamos el número de receptores en serie, va aumentando la resistencia total, como consecuencia va disminuyendo la intensidad y por tanto la potencia total que es el producto de la tensión por la intensidad)
- Va aumentando (No es correcto)
- No cambia (No es correcto)
A: Va disminuyendo

Q: ¿Qué sucede si asociamos en serie varios generadores?
A: Se suman las tensiones de los generadores individuales / Se suman las intensidades de los generadores individuales
Feedback ("Se suman las tensiones de los generadores individuales"): Corrceto
Feedback ("Se suman las intensidades de los generadores individuales"): No es correcto
Feedback ("Tanto tension como intensidad del conjunto no cambia"): No es correcto

Q: ¿Como es la tensión total de una asociación de receptores en serie?
- Mayor que la mayor de las tensiones individuales
- Menor que la menor de las tensiones de los receptores
- Igual a las tensiones de los recptores
A: Mayor que la mayor de las tensiones individuales

Q: Si aumentamos el número de receptores asociados en paralelo ¿qué le pasa a la potencia total?
- Va aumentando (Correcto. A medida que aumentamos el número de receptores en paralelo, va disminuyendo la resistencia total, como consecuencia va aumentando la intensidad y por tanto la potencia total que es el producto de la tensión por la intensidad)
- Va disminuyendo (o es correcto)
- No cambia (No es correcto)
A: Va aumentando

Q: Cuando tenemos varias resistencias asociadas en paraleloe con distinto valor. ¿Cuál es la que se calienta más?
- La menor (Correcto. Todas las resistencias están sometidas a la misma tensión cuando está en serie. Como la ley de Ohm se cumple en cada una, la que tiene menor resistencia es recorrida por una mayor intensidad y tiene mayor potencia que es el producto de la intensidad por la tensión.)
- La mayor (No es correcto)
- iguales (No es correcto)
A: La menor

Q: Cuando un coche tiene la batería baja, no puede arrancar. Se puede conseguir que arranque si unimos la batería de ese coche con la de otro que la tenga en buenas condiciones. ¿Cómo debemos asociarlas?

1: Uniendo los polos positivos entre sí y los negativos entre sí (en paralelo)

o

2:Uniendo el positivo de una batería con el negativo de la otra (en serie

Contesta 1 o 2
A: 1
Feedback ("1"): Correcto. Esto se comporta como una asociación en paralelo que suministra más intensidad
Feedback ("2"): No es correcto. El conjunto se comporta como dos baterías asociadas en serie con 12+ 12 voltios y ¡cortocircuitada! Es algo muy peligroso. Si te ocurre eso te darás cuenta porque al hacer la conexión habrá pegado un gran chispazo. Si no lo desconectas inmediatamente, ya no podrás hacerlo porque se calienta muchísimo.

Q: Si queremos aumentar la potencia de un horno eléctrico para que caliente más debemos añadir resistencias
- en paralelo
- en serie
- no hay que añadir nada
A: en paralelo

Q: Cuando tenemos varias resistencias asociadas en serie con distinto valor. ¿Cuál es la que se calienta más?
- La mayor (Correcto. La intensidad es la misma en toda la asociación en serie. Por otro lado se cumple la ley de ohm de manera que la tensión es mayor en la resistencia que tenga mayor valor óhmico. La potencia es el producto de la tensión por la intensidad)
- La menor (No es correcto)
- iguales (No es correcto)
A: La mayor

Q: Asociación de receptores en paralelo

Al asociar varios receptores en paralelo, la resistencia total es:
¿Cómo es la resistencia total de un conjunto de resistencias asociadas en paralelo de forma cualitativa?
- Menor que la menor de las resistencias individuales (Correcto)
- Mayor que la mayor de las resistencias individuales (No es correcto)
- Es igual a la de las resistencias individuales (No es correcto)
A: Menor que la menor de las resistencias individuales
Feedback: marzo | | mayo 18 | 21 | 20 f | | f | | f | | f | | f | | f | | f | | | f | | f |

Q: ¿Como es la tensión de una asociación en paralelo?
- Las tensiones individuales son iguales e iguales a la total (Correcto. Esto es consecuencia directa de la propia asociació)
- Menor que la menor de las tensiones individuales (No es correcto)
- Mayor que la mayor que las tensiones individuales (No es correcto)
A: Las tensiones individuales son iguales e iguales a la total

Q: ¿Cómo es la intensidad total de una asociación en paralelo?
- Mayor que la mayor de las intensidades de los elementos individuales (Correcto. De hecho la intensidad total es la suma de las intensidades individuales. Los electrones que pasan por un receptor no pasan por los otros receptores asociados en paralel marzo | | mayo 18 | 21 | 20 f | | f | | f | | f | | f | | f | | f | | | f | | f | o con él. Pero por la conexión que los una, pasan todos los electrones que luego se distribuirán por los distintos receptores.)
- Menor que la menor de las intensidades individuales (No es correcto)
- Igual que la de cada intensidad de los receptores individuales (No es correcto)
A: Mayor que la mayor de las intensidades de los elementos individuales

Q: Cuando asociamos varios generadores en paralelo el conjunto...
- se comporta como un generador de igual tensión que los generadores individuales, pero que puede suministrar más intensidad (Es correcto. Pero este tipo de asociación es muy delicado. En el momento que la tensión de los diferentes generadores no sea idéntica (cosa muy difícil) habrá una corriente eléctrica entre ellos incluso aunque tengamos los receptores desconectados)
- se comporta como un generador que produce más tensión pero con identica intensidad (No es correcto)
- se comporta como un generador que produce más tensión y más intensidad (No es correcto)
A: se comporta como un generador de igual tensión que los generadores individuales, pero que puede suministrar más intensidad

Q: Cuál es la resistencia total  del circuito siguiente cuando R1= {r1}Ω, R2= {r2}Ω y R3= {r3}Ω,

[Image: resistencias en serie]
A: {r1}+{r2}+{r3} (formula; values not in the backup's text)

A medida que avances en esta lección, ve tomando apuntes para que los puedas consultar en el futuro y no te haga falta volver a hacerla cuando te surja una duda

Q: Cuál es la intensidad total  del circuito siguiente, sabiendo que la pila es de {v}V, R1= {r1}Ω, R2= {r2}Ω y R3= {r3}Ω,

[Image: resistencias en serie]
A: {v}/({r1}+{r2}+{r3}) (formula; values not in the backup's text)
  Hint: Calcula la resistencia total y aplica la ley de ohm

Asociación en paralelo

En la asociación en paralelo, cada elemento comparte los dos contactos con los elementos asociados..

Ejemplo de elementos asociados en paralelo

[Image] | [Image] | [Image] | [Image]

Al recorrer un circuito con elementos en paralelo, si pasamos por uno, no pasamos por otro porque están en diferentes recorridos.

Q: Cuál es la resistencia total  del circuito siguiente cuando R1= {r1}Ω, R2= {r2}Ω y R3= {r3}Ω,

[Image: resistencias en paralelo]
A: 1/(1/{r1}+1/{r2}+1/{r3}) (formula; values not in the backup's text)

Q: Cuál es la potencia total del circuito siguiente, sabiendo que la pila es de {v}V, R1= {r1}Ω, R2= {r2}Ω y R3= {r3}Ω,

[Image: resistencias en paralelo]
A: ({v}/{r1}+ {v}/{r2}+{v}/{r3})*{v} (formula; values not in the backup's text)
  Hint: Calcula la resistencia total y aplica la ley de ohm

Q: Cuántas más resistencias asociamos en serie, la potencia total será...
- mayor (Correcto. La intensidad es la misma en toda la asociación en serie. Por otro lado se cumple la ley de ohm de manera que la tensión es mayor en la resistencia que tenga mayor valor óhmico. La potencia es el producto de la tensión por la intensidad)
- menor (No es correcto)
- igual (No es correcto)
A: mayor

Q: Cuando asociamos varios generadores en serie, el conjunto...
- Se comporta como un generador con mayor tensión que los generadores individuales, pero con la intensidad del conjunto será la del menor de ellos. (Es correcto. De hecho, la tensión total es la suma de las tensiones individuales. La mayor parte de las pilas de más de 1.5V son asociaciones de pilas de esta tensión en serie. Por ejemplo, las pilas de 4.5V tienen 3 pilas de 1.5 en serue. Cuando un aparato necesita varias pilas, siempre están asociadas en serie.)
- se comporta como un generador que produce más intensidad pero con la misma tensión (No es correcto)
- se comporta como un generador que produce más tensión y más intensidad (No es correcto)
A: Se comporta como un generador con mayor tensión que los generadores individuales, pero con la intensidad del conjunto será la del menor de ellos.

Q: Cuál es la intensidad que pasa por la resistencia R1  del circuito siguiente, sabiendo que la pila es de {v}V, R1= {r1}Ω, R2= {r2}Ω y R3= {r3}Ω,

[Image: resistencias en paralelo]
A: {v}/{r1} (formula; values not in the backup's text)
  Hint: Calcula la resistencia total y aplica la ley de ohm

Asociación de elementos

Los elementos eléctricos se pueden unir de diferentes formas para construir un circuito. Existen dos formas básicas de hacerlo en serie y en paralelo. Las consecuencias de que los elementos estén asociados en serie o en paralelo son drásticas en el funcionamiento del circuito.

Q: Asociación mixta

Una asociación mixta es aquella que tiene elementos en serie y elementos en paralelo.
Por ejemplo, en este circuito hay una asociación mixta
[Image: mixto]
- El motor con cada bombilla tienen una asociación | en serie
- Una bombilla está asociada con la otra | en paralelo
- Las bombillas son | independientes
- el motor y las bombillas son | dependientes
Feedback: En una asociación mixta cada elemento es dependiente de los que están en serie con él e independiente de los que están en paralelo

Q: Asociación en serie

Varios elementos se asocian en serie cuando cada uno tiene una única unión con el siguiente. Los elementos se colocan como si fueran las cuentas de un collar.

Ejemplos de bombillas asociadas en serie:

[Image: ejemplo] | [Image: ejemplo] | [Image: ejemplo]
[Image: ejemplo] | [Image: ejemplo] | [Image: ejemplo]

 Por supuesto, esta asociación también se puede hacer con elementos diferentes de bombillas, esto es sólo un ejemplo.
Fíjate que no depende de la orientación de los elementos, sino de cómo se unen unos a otros

Si en un circuito con varios receptores en serie, y se estropea uno
- No funciona ningún receptor que esté en serie con el estropeado
- Los demás receptores funcionan sin ningún problema
- Algunos de los demás receptres funcionarán y otros no
A: No funciona ningún receptor que esté en serie con el estropeado
Feedback: En un circuito con varios elementos en serie, si un elemento se estropea, los demás tampoco funcionan.

Q: Consecuencias de la asociación en serie

Si tenemos varios receptores asociados en serie la electricidad tiene que atravesar uno detrás de otro. Como consecuencia de ello, la resistencia total aumenta y, por tanto, la intensidad que los recorre disminuye. Si estuviéramos trabajando con bombillas, cuantas más bombillas pongamos en serie con la misma pila, menos lucirán las bombillas.

[Image: 1 bombilla] | [Image: 2 bombillas en serie] | [Image: 3 bombillas en serie]

 Como veíamos en la pregunta de antes, si se estropea uno de los receptores, todos los que están en serie con él dejan de funcionar, porque para que haya corriente eléctrica es necesario que podamos recorrer el circuito desde un polo de la pila al otro.

[Image: bombilla rota]
¿Los elementos asociados en serie son dependientes o independientes?
- dependientes
- unos dependientes y otros independientes
- independientes
A: dependientes
Feedback: Los elementos asociados en serie son dependientes

Q: Asociación en paralelo

Los elementos que estamos estudiando tienen dos extremos, llamémosles a y b. Cuando todos los extremos "a" están conectados entre sí y todos los "b" también entre sí. Entonces se tratará de una asociación en paralelo.

Ejemplos de bombillas asociadas en paralelo:

[Image: ejemplo paralelo] | [Image: ejemplo paralelo]
[Image: ejemplo paralelo] | [Image: ejemplo paralelo]

Por supuesto, podrían haber sido elementos diferentes de bombillas. Fíjate que ahora los elementos no se disponen como las cuentas de un collar. Observa también, que no depende de la orientación, sino de cómo se unen los elementos.
En el siguiente circuito que tiene tres bombillas asociadas en paralelo, se ha estropeado una. ¿Funcionarán las otras?
[Image: bombilla rota]
- Sí
- No
- La que está más cerca de la pila sí y la otra no
- La que está más lejos de la pila sí y la otra no
A: Sí
Feedback: En una asociación en paralelo, si un receptor se estropea los demás siguen funcionando normalmente [Image: paralelo]

Q: Consecuencias de la asociación en paralelo

Cuando tenemos varios elementos asociados en paralelo y alimentados por una pila, cada uno está conectado directamente a la pila. Por eso, cuando se estropea uno, los demás no dejan de funcionar. Por tanto, si se trata de bombillas, cada una lucirá igual que una bombilla sola conectada a la pila, o si se trata de motores, girará a la misma velocidad que uno conectado directamente a la pila sin compañeros en paralelo.
Observa la diferencia entre la asociación en serie y la asociación en paralelo:

[Image: una bombilla] | [Image: 2 bombillas paralelo] | [Image: 3 bombillas paralelo] |

[Image: 2 bombillas serie] | [Image: 3 bombillas serie]

  Los elementos asociados en paralelo, ¿son dependientes o independientes?
- Son independientes
- algunos pueden ser dependientes y otros independientes
- Son dependientes
A: Son independientes
Feedback: Los elementos asociados en paralelo son independientes. Cada uno se comporta como si los demás elementos en paralelo no existieran

Q: Cuál es la tensión a la que está sometida la resistencia R1 del circuito siguiente, sabiendo que la pila es de {v}V, R1= {r1}Ω, R2= {r2}Ω y R3= {r3}Ω,

[Image: resistencias en serie]
A: ({v}/({r1}+{r2}+{r3}))*{r1} (formula; values not in the backup's text)
  Hint: Calcula la resistencia total y aplica la ley de ohm