Title: medidor de luz con vúmetro
Course: Tecnología e Ingeniería 1º Bachillerato 25-26 > Section: Robótica

Conecta la LDR de la placa a una entrada analógica. Si tu ordenador es par, la entrada deberá de ser par y si es impar la entrada elegida también lo será.
Deberás hacer un medidor de luz que encienda más led cuanta más luz haya. Cuando tapamos la LDR deben estar todos apagados y cuando la luz incide bien, todos encendidos.
Los valores analógicos extremos de la LDR no son predecibles hay que medirlos. La placa de arduino nos permite sacar información por el puerto serie. Para hacerlo hay que escribir dentro de setup:
Serial.begin(9600);
Esto inicializa el puerto con una velocidad de 9600 baudios (velocidad del puerto).
Para mostrar un valor en el puerto, habrá que escribir:
Serial.println(valor);
Para hacer el ejercico tendrás que usar el puerto serie para conocer los valores analógicos máximos y minimos de la LDR de tu placa