Title: mover led con potenciómetro
Course: Tecnología e Ingeniería 1º Bachillerato 25-26 > Section: Robótica

Conecta un potenciómetro a una entrada analógica. Si tu ordenador es par, la entrada deberá de ser par y si es impar la entrada elegida también lo será
El potenciómetro permite variar el valor de la entrada de o a 5 voltios. El led que se encienda se pueda mover con el potenciómetro. El programa debe de ser sensible a todo el rango del potenciómetro