Title: leccion_rele
Course: Tecnología e Ingeniería 1º Bachillerato 25-26

Q: Observa la imagen y averigua qué tensión máxima soporta el conmutador
[Image: rele]
A: 250 V / 250*voltios / 250*V

Q: Monta el siguiente circuito y muéstraselo al profesor para que vea que está bien montado.
[Image: circuito 1]
Observa el funcionamiento y compáralo con el de este circuito:
[Image: circuito]
¿Qué interés puede tener usar relés para activar un receptor?
- Podemos accionar receptores de gran consumo sin peligro (Efectivamente. Cuando tenemos un receptor de gran consumo en el momento de accionarlo puede saltar un chispazo. Con el relé,por el pulsador que nosotros accionamos pasa poca intensidad aunque por el receptor pase mucha.)
- No tienen ningúń interés ya que el funcionamiento es idéntico y tiene más conexiones. (Incorrecto)
- Podríamos accionar receptores de alta tensión sin peligo (Efectivamente. Aunque en el ejemplo la bobina y el receptor están alimentados por el mismo generador, esto no tiene por qué ser así. Podemos usar un relé que funcione con 12 voltios y que controle un receptor que funcione con miles.)
A: Podemos accionar receptores de gran consumo sin peligro; Podríamos accionar receptores de alta tensión sin peligo

Q: Observa la imagen y averigua qué intensidad máxima soporta el conmutador
[Image: rele]
A: 12A / 12 amperios

Q: Observa la imagen y averigua a qué tensión máxima se puede conectar la bobina
[Image: rele]
A: 24 V / 24*voltios / 24*V
Feedback ("24 V"): Efectivamente. Observa que además pone DC. Significa que son 24 voltios de corriente continua
Feedback ("24*voltios"): Efectivamente. Observa que además pone DC. Significa que son 24 voltios de corriente continua
Feedback ("24*V"): Efectivamente. Observa que además pone DC. Significa que son 24 voltios de corriente continua

Q: ¿Qué tipo de elemento es un relé?
- elemento de maniobra (Bien. El conmutador de un relé es un elemento de maniobra)
- receptor (Bien. La bobina del relé es un receptor)
- generador (Incorrecto)
- elemento de protección (Incorrecto)
A: elemento de maniobra; receptor

Magnetismo

El magnetismo es una característica de las cargas en movimiento. Una carga que se mueve, produce y siente fuerzas magnéticas. No existe magnetismo si no hay cargas moviéndose

Hilo y cable

Un hilo es un trozo de material alargado (es mucho más largo que ancho) y un cables es una estructura formada por un haz de hilos retorcidos formando una especie de hélice. Los cables son más flexibles y resistentes que los hilos para el mismo espesor. A igual longitud, el diámetro aparente de un hilo es algo menor que el de un cable hecho con la misma cantidad de material.

Los conductores presentan ambos formatos.

Electroimán

Una bobina es un enrollamiento de un trozo de hilo (o cable). Cada una de las vueltas se llama espira. Si la bobina está hecha con un material conductor y la sometemos a tensión, las cargas se mueven y se comporta un imán (electroimán).

Q: ¿Cómo afecta el número de espiras a un electroimán?
- A más espiras, más fuerza magnética del electroimán (Correcto)
- A más espiras, el electroimán tendrá menos fuerza (Incorrecto)
- No afecta (Incorrecto)
A: A más espiras, más fuerza magnética del electroimán

Relé

Un relé es un elemento de maniobra (o varios) accionado por un electroimán.
[Image: rele]

En la imagen, a la izquierda ves una bobina. Cuando la atraviesa una corriente eléctrica, se transforma en un imán que atrae la chapita de hierro que hay arriba. Esa chapita mueve una palanca que acciona el conmutador de la derecha.
Pide al profesor un relé para poder observarlo bien.
Observa lo fino que es el hilo de la bobina. Probablemente tenga más de 1000 espiras.

Q: [Image: rele]
¿A qué corresponden los contactos del relé de la imagen?
- A | bobina
- B | contacto NC del conmutador
- C | contacto com del conmutador
- D | contacto NA del conmutador

Q: Los esquemas con relés pueden llegar a ser muy complejo. Por ese motivo se suelen separar en dos: circuito de control y circuito de potencia.
De esta manera, las distintas partes de un relé real, que están unidad, se pueden dibujar separadas y es más fácil. Sin embargo, debemos de identificar la bobina del relé con sus conmutadores. Esto se hace asignándoles un nombre. En estos circuitos, todos los elementos que tienen el mismo nombre, son partes del mismo elemento físico. Cuando pasa electricidad por una bobina llamada R1, cambian todos los conmutadores llamados de la misma forma: R1.
El circuito anterior, se dibujaría de esta forma:
[Image: circuito 1]

Empareja
- La bobina | está en el circuito de control
- El receptor | está en el circuito de potencia
- El conmutador del relé | puede estar en el circuito de control y en el de potencia

Q: Electroimán técnico

Hacer un electroimán es algo muy sencillo: enrollamos un trozo de cable alrededor de un trozo de hierro (por ejemplo un clavo), le conectamos una pila y observamos que es capaz de atraer otros trozos de hierro. Sin embargo ese no es un buen electroimán, no es un electroimán técnico. Si haces el experimento, observarás que la fuerza del imán es pequeña y que la pila se calienta mucho ya que la resistencia del cable es muy pequeña. Al poco de usar el electroimán así construido, se gastará la pila.

¿Cómo podemos mejorar la calidad del electroimán?
- trabajando con un conductor muy fino y largo (Efectivamente. Cuando el conductor es muy fino y largo tiene más resistencia, de manera que el electroimán con él construido no se comporta como un cortocircuito.)
- Aumentando el número de espiras (Correcto, cada espira se comporta como un pequeño imán. Si hacemos 500 espiras, tenemos 500 pequeños imanes que suman su efecto)
- Poniendo un núcleo de hierro a la bobina (Correcto. La fuerza magnética disminuye rápidamente con la distancia. Vale separar unos pocos milímetros la bobina y ya no se notará que atraiga el trozo de hierro. Cuando la bobina tiene un núcleo de hierro permite que los imanes de todas las espiras se sumen perfectamente y se comportan como si todas estuvieran en el extremo del núcleo. Hay muchos tipos de hierro. Normalmente se diferencian en su contenido de carbono. El mejor hiero para hacer imanes es el que tiene menos cantidad de carbono. Se llama ferrita.)
- Usano hilo en lugar de cable (Correcto. El hilo se puede adquirir con un aislante finísimo (hilo esmaltado) y es imprescindible que cada espira esté aislada de las adyacentes, pues de otra forma las cargas no recorrerían el bobinado. Además, el hilo tiene menos diámetro que el cable para la misma sección de conductor. El uso de hilo permite hacer una bobina mucho más compacta que si usáramos cable)
- Usando un conductor grueso y corto
A: trabajando con un conductor muy fino y largo; Aumentando el número de espiras; Poniendo un núcleo de hierro a la bobina; Usano hilo en lugar de cable

Q: Observa la imagen y averigua a qué tensión máxima se puede conectar la bobina
[Image: rele]
A: 24 V / 24 voltios / 24V
Feedback ("24 V"): Efectivamente. Observa que además pone DC. Significa que son 24 voltios de corriente continua
Feedback ("24 voltios"): Efectivamente. Observa que además pone DC. Significa que son 24 voltios de corriente continua
Feedback ("24V"): Efectivamente. Observa que además pone DC. Significa que son 24 voltios de corriente continua

Q: Observa la imagen y averigua qué intensidad máxima soporta el conmutador
[Image: rele]
A: 12A / 12 amperios / 12 A

Q: Observa la imagen y averigua qué tensión máxima soporta el conmutador
[Image: rele]
A: 250 V / 250 voltios