Title: lección elec 2: magnitudes
Course: Tecnología e Ingeniería 1º Bachillerato 25-26

Q: La energía eléctrica es el producto de la carga por la tensión.
E=Q*V
Esta ecuación es consecuencia de la propia definición de tensión.

Tenemos un receptorque está conectado a {v}voltios de tensión y por él se mueven {q} culombios. ¿Qué energía consume ese receptor?
A: {v}*{q}*2 (formula; values not in the backup's text)

Q: Potencia eléctrica

La potencia electrica se calcula multiplicando la tensión por la intensidad. Esta ecuación es consecuencia directa de la propias definiciones de tensión, intensidad y potencia
P=V*I
¿Qué potencia consume un receptor que conectado a {v} voltios es atravesado por {a} amperios?
A: {a}*{v} (formula; values not in the backup's text)

Ley de Ohm

La ley de Ohm relaciona las tres magnitudes eléctricas fundamentales:
V=I*R
La tensión es igual al producto de la intensidad por la resistencia

Q: Cuando una resistencia es atravesada por una corriente, se calienta. ¿Cómo afecta el valor de la resistencia a su calentamiento? Comparamos resistencias de diferente valor sometidas a idéntica tensión
- Si la resistencia aumenta | el calentamiento disminuye
- Si la resistencia disminuye | el calentamiento aumenta
Also offered: el calentamiento no varía
Feedback: Efectivamente. Esto es debido a que cuanta menos resistencia tiene un elemento, más intensidad pasa a través del mismo.

Q: Empareja
- Tensión | se define entre dos puntos de un circuito
- Intensidad | se define en un punto del circuito
Also offered: está relacionado con la masa

Q: ¿Qué relación existe entre la potencia , la intensidad y la resistencia?
Ayuda: Sustituye la tensión en la ecuación de la potencia por su valor según la ley de ohm
P=[...]^^[...]*[...]
A: I; 2; R

Q: ¿Qué relación existe entre la potencia, la tensión y la resistencia?
P=[...]^[...]/[...]
A: V; 2; R

Q: La carga

La carga es propiedad de la materia. Se representa por la letra Q. Su unidad en el sistema internacional es el culombio.

Qué tipo de magnitud es la carga
- es una magnitud fundamental
- es una magnitud derivada
- es una unidad
A: es una magnitud fundamental

Q: ¿Qué magnitud afecta más al calentamiento de un elemento eléctrico?
- La tensión
- La resistencia (marzo | | mayo 18 | 21 | 20 f | | f | | f | | f | | f | | f | | f | | | f | | f |)
- La intensidad (Efectivamente. Como puedes ver en la ecuación anterior la potencia es proporcional al cuadrado de la intensidad.)
- todas por un igual
- No existe relación entre el calentamiento y esas magnitudes
A: La intensidad

Q: ¿Cómo afecta la tensión al calentamiento de los cables en instalaciones de idéntica potencia?
- Cuanto mayor es la tensión menor es el calentamiento (Efectivamente. Cuanto mayor es la tensión, menor es la intensidad para la misma potencia (P=I*V). Los cables se calientan porque no son conductores perfectos. Siempre tienen una pequeña resistencia que se calienta según la ecuación P=I^2*R. Como la intensidad está elevada al cuadrado, afecta mucho y cuanto menor es el valor, más pequeño es también el calentamiento. Este es el motivo por el que la electricidad se transporta a alta tensión. Tiene que ser un motivo poderoso ya que la alta tensión es mucho más peligrosa que la baja. Pero las perdidas por calentamiento de los cables, es muy inferior. Transportando la energía eléctrica a alta tensión, ahorramos mucho.)
- cuanto menor es la tensión, menor es el calentamiento
- La tensión no afecta al calentamiento de los cables
A: Cuanto mayor es la tensión menor es el calentamiento

Q: La resistencia es la dificultad que pone un elemento al paso de intensidad.
Los cables están hechos de material conductor. Esto significa que dejan pasar la electricidad su través.Su resistencia es muy pequeña, pero no es cero.

De qué depende la resistencia de un trozo de cable
- de su longitud
- de su sección
- del tipo de material
- de la temperatura
- de su masa
- del aislane que lo recubre
- del color
A: de su longitud; de su sección; del tipo de material; de la temperatura

Q: Tensión

En la ESO se te dio la definición intuitiva de que la tensión era la "fuerza" que empuja las cargas en un circuito. De manera rigurosa la tensión es la energía necesaria para llevar una unidad de carga de un punto a otro.
La tensión se representa con la letra V y también recibe el nombre de diferencia de potencial.

¿Cómo se llama la unidad de tensión en el sistema internacional?
A: voltio
Feedback ("voltio"): Correcto. Se representa también con la letra V

Q: Intensidad

En la ESO has estudiado la intensidad de un circuito. Se dio la definición intuitiva de que era una magnitud relacionada con la cantidad de carga que se mueve en un circuito. De manera rigurosa se define como la cantidad de cargas que atraviesa una sección del circuito por unidad de tiempo.
La intensidad se representa por la letra I mayúscula.
¿Cuál es la unidad de intensidad en el sistema internacional?
A: amperio
Feedback ("amperio"): Correcto, su símbolo es una A mayúscula

Q: ¿Cómo se llama la unidad de resistenci?
A: Ohmio
Feedback ("Ohmio"): Correcto. Su símbolo es la letra griega omega mayúscula: Ω

Q: Cómo afectan las características de un cablea su resistencia
- La longitud | aumenta la resistencia
- la seccióniaresistenc | disminuye la resistencia
- la temperatura | aumenta la resistencia
Also offered: no afecta

Q: Existen materiales que tienen resistencia cero. Se llaman [...]conductores (el hueco completa la palabra).
Es una tecnología que se está desarrollando. Por ahora sólo se han conseguido materiales de este tipo que trabajan a temperaturas muy bajas, menores de 100ºC bajo cero
A: super

Q: Potencia

La potencia es la energía consumida o el trabajo producido por unidad de tiempo.
¿Cómo se llama la unidad de potencia en el sistema internacional?
A: vatio / watio
Feedback ("vatio"): Efectivamente. Se representa por la letra W.