Title: size
Course: Tecnología 4º ESO.

Q: Escribe la instrucción para que la pantalla de processing tenga 400pixeles de ancho por 600 pixeles de alto
A: size(400,600);
Partly right: size(400,600) (90%)
Feedback ("size(400,600)"): Las instrucciones terminan con punto y coma

Q: Escribe la instrucción para que la pantalla de processing tenga 600pixeles de ancho por 400 pixeles de alto
A: size(600,400);
Partly right: size(600,400) (90%)
Feedback ("size(600,400)"): Las instrucciones terminan con punto y coma

Q: Escribe la instrucción para que la pantalla de processing tenga 300pixeles de ancho por 400 pixeles de alto
A: size(300,400);
Partly right: size(300,400) (90%)
Feedback ("size(300,400)"): Las instrucciones terminan con punto y coma

Q: Escribe la instrucción para que la pantalla de processing tenga 300pixeles de ancho por 600 pixeles de alto
A: size(300,600);
Partly right: size(300,600) (90%)
Feedback ("size(300,600)"): Las instrucciones terminan con punto y coma

Q: Escribe la instrucción para que la pantalla de processing tenga 800pixeles de ancho por 600 pixeles de alto
A: size(800,600);
Partly right: size(800,600) (90%)
Feedback ("size(800,600)"): Las instrucciones terminan con punto y coma