Title: Programación de servos 4: potenciometro mcon movimiento reducido
Course: Tecnología 4º ESO. > Section: Programación

Como has observado en el programa anterior, las posiciones extremas del potenciómetro no producen movimiento en el servo. Así perdemos precisión. Soluciona este problema para que al mover el potenciómetro de un extremo a otro el servo se mueve 90 grados. El servo debe responder a todas las posiciones del potenciómetro.

ayuda

evaluación:
- el servo se mueva respondiendo a todas las posiciones del potenciómetro -> 1 punto
- ademas las posiciones extremas del servo varian en 90 -> 2 puntos

Edita la tarea y escribe el programa que has realizado. Debes indicar donde has conectado el servo y el potenciómetro