Title: entradas analógicas
Course: Tecnología 4º ESO.

Q: La tensión en la entrada analógica se mide en una escala que va desde 0, cuando la entrada está conectada a 0 voltios, a 1023 cuando está conectada a 5 voltios.

¿Qué valor le corresponderá si en la entrada conectamos {v} V?
A: 1023/5*{v} (formula; values not in the backup's text)

Q: Entradas analógicas

Las entradas analógicas son capaces de medir una tensión. A diferencia de las digitales que sólo pueden leer dos valores: HIGH o LOW, en las digitales se diferencia entre muchos valores.

Las tensiones que se pueden introducir en una entrada analógica pueden ir desde 0 a 5 voltios. El valor medido se mete en una escala de 0 a 1023 de manera que si se  introducen 0 voltios el valor medido es 0, si se introducen 5 voltios, el valor medido es 1023 y si se introducen 2.5 voltios, el valor medido es [...].

Las entradas analógicas están etiquetadas con el nombre desde A0 a A5

[Image: arduino uno]

La instrucción para medir una entrada analógica es:

digitalRead(entrada).

Por tanto para leer el valor analógico de la entrada A2 la instrucción sería [...]

Habitualmente introduciremos el valor de la lectura en una variable con una estructura del tipo

nombreVariable = analogRead(pin);
A: 512; digitalRead(A2) / digitalRead(A2;