Title: Programación de servos 3: potenciómetro limitado
Course: Tecnología 4º ESO. > Section: Programación

Como has observado en el programa anterior, cuando ponemos el servo en las posiciones extremas, vibra y no responde bien. Eso es debido a que las posiciones menores de 75 y mayores de 225 no están definidas.
Realiza un programa que solucione este problema. Si el valor analógico medido es menor de 75 la posición del servo debe ser igual a 75 y si el valor analógico es mayor de 225, la posición debe ser igual a 225.

Edita la tarea y escribe el programa que has realizado. Debes indicar donde has conectado el servo y el potenciómetro