Title: practicas neumatica
Course: Tecnología 4º ESO.

En los circuitos el elemento compresor lo fabricaremos con un depósito unido a un impulsor de aire tipo bomba de bicicleta y eventualmente pude ser que tengamos un manómetro

Dibuja un esquema de un circuito que funcione al revés de como funciona este y muéstraselo al profesor