Title: valor maximo
Course: Tecnología 4º ESO.

Q: ¿Cuál es el valor máximo que se puede medir en la escala seleccionada?
[Image: 1]
A: 200 ohmios
Feedback ("200"): Hay que poner las unidades

Q: ¿Cuál es el valor máximo que se puede medir en la escala seleccionada?
[Image: 1]
A: 2 kiloohmios / 2000 ohmios

Q: ¿Cuál es el valor máximo que se puede medir en la escala seleccionada?
[Image: 1]
A: 20 kiloohmios / 20000 ohmios

Q: ¿Cuál es el valor máximo que se puede medir en la escala seleccionada?
[Image: 1]
A: 2 megaohmios / 2000000 ohmios

Q: ¿Cuál es el valor máximo que se puede medir en la escala seleccionada?
[Image: 1]
A: 200 milivoltios / 0.2 voltios / 200 mV / 0.2 V / 200milivoltios

Q: ¿Cuál es el valor máximo que se puede medir en la escala seleccionada?
[Image: 1]
A: 2 voltios / 2 V
Feedback ("2"): Hay que poner las unidades

Q: ¿Cuál es el valor máximo que se puede medir en la escala seleccionada?
[Image: 1]
A: 20 voltios / 20 V
Feedback ("20"): Hay que poner las unidades