Title: Chuleta para el examen
Course: Tecnología 4º ESO. > Section: Comunicación Inalámbrica

Al examen se debe llevar una chuleta de tamaño A6 (1/4 de folio). Se puede escribir por las dos caras de la misma. Esta chuleta se entrega al final del examen y cuenta para calificación. Debe estar elaborada a mano y firmada.