Title: Resistencias
Course: Tecnología 4º ESO. > Section: Electrónica

Resistencias

La resistencia es una característica de todos los receptores. Es la dificultad que ponen al paso de corriente eléctrica. Un motor tiene resistencia, al igual que un timbre y en general cualquier receptor por el echo de serlo.

Los componentes que llamamos resistencias tienen como característica que en ellos la electricidad sólo se transforma en calor, en principio no producen ningún otro efecto. Un motor también se calienta, al igual que un timbre, pero en ellos se producen también otros efectos que son los tecnológicamente deseados: movimiento en el caso del motor o sonido en el caso del timbre.

uso de resistencias

¿Para qué se usan las resistencias?

- Calentar algo
Feedback: Bien, pero no únicamente
- Para ajustar tensiones
Feedback: Bien, pero no únicamente
- Para ajustar intensidades
Feedback: Bien, pero no únicamente
- Para empujar cargas
Feedback: Mal

elemento, símbolo

Las resistencias se dibujan con el siguiente símbolo:

Las que se usan en electrónica son muy pequeños. En la siguiente imagen se observa una resistencia de las típicas usadas en electrónica comparada con un céntimo de euro

En electrónica, las resistencias se usan para...

- Calentar algo
Feedback: No, en electrónica no se usan para esto
- Ajustar tensiones
Feedback: Bien, pero no únicamente
- Ajustar intensidades
Feedback: Bien, pero no únicamente
- Empujar cargas
Feedback: Mal

Características

Las resistencias tienen dos características marcadas en su superficie: el valor nominal y la tolerancia.

Valor nominal

El valor nominal es el valor de diseño de un objeto técnico. Es un valor teórico que estará próximo al valor real.

Por ejemplo, imaginemos que queremos fabricar tornillos de 4mm de diámetro. Por impedimentos propios del proceso de fabricación podemos tener tornillos de 3,9mm por ejemplo. El valor nominal es 4mm pero el valor real  de ese tornillo es 3,9mm.  Otros tornillos podrían tener otros valores reales.

Tolerancia

Cuando se fabrica un objeto, siempre hay una diferencia entre el diseño y el objeto real. La tolerancia es el máximo error admisible entre el valor nominal y el valor de diseño. Por ejemplo, en el caso anterior en el que teníamos un tornillo de 3,9mm de diámetro de valor real pero de 4mm de valor nominal, el error es de 0,1mm. O,1mm es el 2,5% (100x0,1/4).Si la tolerancia era de un 1% el tornillo será defectuoso. Si la tolerancia era del 10% el tornillo está bien.

Tolerancia

¿Afecta la tolerancia al precio de un objeto  técnico?

- Sí
Feedback: Efectivamente. Una pesa de 200gr con una tolerancia de un 1% puede costar del orden de 10 euros, pero una igual con una tolorancia de un 0.0001% puede costar más de 300.
- No
Feedback: Mal

Valor nominal de una resistencia

Valor nominal de una resistencia

El valor nominal de una resistencia y su tolerancia se indica mediante un código de colores:

El valor nominal de la resistencia se indica mediante un código de colores:

color | valor
 | negro | 0
 | marrón | 1
 | rojo | 2
 | naranja | 3
 | amarillo | 4
 | verde | 5
 | azul | 6
 | violeta | 7
 | gris | 8
 | blanco | 9

¿Qué valor nominal tiene esta resistencia?

- 52000000 Ohmios
Feedback: Bien
- 52 millones de Ohmios
Feedback: Bien.
- 52000000
Feedback: ¿Estás poniendo las unidades?
- 52millones de Ohmios
Feedback: Bien.

Tolerancia

Tolerancia

La tolerancia la indica la banda que está separada

El código para la tolerancia es diferente al del valor nominal:

Color | tolerancia
Marrón | 1%
Oro | 5%
Plata | 10%

Si tenemos una resistencia de 200Kohmios con una banda de tolerancia marron, ¿qué valores serían admisibles y cuáles no?

- Bien
- Mal
- 200185 Ohmios
Feedback: admisible
- 199567 Ohmios
Feedback: admisible
- 213013 Ohmios
Feedback: no admisible
- 197,5 Kilohmios
Feedback: no admisible

Resistencias especiales

Llamamos resistencias especiales a aquellas que tienen un valor que puede modificarse

potenciómetros

<

Potenciómetros

Son resistencias que permiten ajustar a mano su valor óhmico.
Su símbolo es el siguiente:

Y su aspecto físico lo puedes ver en esta imagen:

Observa su tamaño comparado con un céntimo de euro.

Este tipo de elementos tiene 3 patillas. En la siguiente imagen puedes ver la relación entre las patillas del símbolo y las del objeto real.

La resistencia entre a y b es constante. La resistencia entre a y el cursor o entre b y el cursor, es variable. Se puede cambiar introduciendo un destornillador en el elemento y girando.

El valor nominal de la resistencia es ese valor entre las patillas a y b. Está escrito en el propio elemento:

Supongamos que en el potenciómetro de la imagen, la resistencia entre a y el cursor es de 2 Kiloohmios, ¿Cuánta resistencia hay entre b y el cursor?

- 8 Kilohmios
Feedback: Bien. La suma de la resistencia entre a y el cursor más la resistencia entre b y el cursos es igual al valor nominal del potenciómetro.
- 8000 ohmios
Feedback: Bien. La suma de la resistencia entre a y el cursor más la resistencia entre b y el cursos es igual al valor nominal del potenciómetro.
- 8 kiloohmios

LDR

LDR

Las LDR son resistencias cuyo valor depende la la luz que reciben. En la oscuridad tienen una alta resistencia, pero cuando la luz incide sobre ellas, su resistencia disminuye, tanto más cuanta más luz reciben.
Su símbolo se muestra a continuación. Es un rectángulo con dos flechitas dirigidas hacia él.

Su aspecto físico lo puedes ver en la siguiente imagen:

Si tenemos una LDR sometida a tensión y aumenta la luz que incide sobre ella....

- Bien
- Mal
- su resistencia...
Feedback: disminuye
- su intensidad...
Feedback: aumenta
- su tensión...
Feedback: no cambia

PTC

PTC

Las PTC son resistencias cuyo valor depende de la temperatura con un coeficiente positivo. Esto significa que cuando sube la temperatura aumenta su resistencia.
Su símbolo es el siguiente:

Su aspecto físico lo ves en la siguiente imagen:

- El coeficiente de cambio, una PTC cambia mucho más que una resistencia normal
Feedback: Bien
- El coeficiente de cambio, una PTC cambia mucho menos que una resistencia normal
Feedback: Mal
- Ninguna
Feedback: Mal

NTC

NTC

Las NTC son también resistencias variables que dependen de la temperatura, pero en este caso con coeficiente negativo. La resistencia de las NTC disminuye cuando aumenta la temperatura.
Su símbolo es igual al de la PTC, pero con un signo menos delante de la t:

Aquí tienes una imagen de una NTC real, al lado de un céntimo de euro.

Si tenemos una resistencia NTC sometida a tensión y aumenta la temperatura...

- Bien
- Mal
- su resistencia...
Feedback: disminuye
- su intensidad...
Feedback: aumenta
- su tensión
Feedback: no cambia