Title: Practicas con el polímetro
Course: Tecnología 4º ESO.

Mide la resistencia R1. Esta marcada con los colores marrón, negro, marrón.
[Image: r1]

Q: ¿En qué posición hay que poner el selector?
[Image: selector]
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- LL
- M
- N
A: F
Partly right: G (20%)

Q: ¿Cuánto mide la resistencia R1?
{a}
A: 50*{a}/{a} (formula; values not in the backup's text)

Mide la resistencia R2. Esta marcada con los colores amarillo, violeta y rojo.
[Image: r2]

Q: ¿Cuánto mide la resistencia R2?
{a}
A: 2350*{a}/{a} (formula; values not in the backup's text)

Q: ¿En qué posición hay que poner el selector?
[Image: selector]
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- LL
- M
- N
A: H

Mide la resistencia R3. Esta marcada con los colores marrón, negro y naranja.
[Image: r3]

Monta las tres resistencias R1, R2 y R3 en serie, y mide la resistencia del conjunto

Q: ¿Cuánto mide la resistencia del conjunto R1, R2, R3 en serie?
{a}
A: 7400*{a}/{a} (formula; values not in the backup's text)

Q: ¿Cuánto mide la resistencia R3?
{a}
A: 5000*{a}/{a} (formula; values not in the backup's text)

Q: Monta un circuito con R1, R2 y R3 en serie alimentadas con una pila de 4.5V.¿Cuánto mide la tensión a la que está sometida R1?
{a}
A: 0.015*{a}/{a} (formula; values not in the backup's text)

Q: ¿En qué posición hay que poner el selector para medir la tensión a que está sometida R1 cuando tenemos un circuito con R1, R2 y R3 en serie alimentadas con una pila de 4.5V?
[Image: selector]
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- LL
- M
- N
A: K

Q: ¿En qué posición hay que poner el selector para medir la tensión a que está sometida R3 cuando tenemos un circuito con R1, R2 y R3 en serie alimentadas con una pila de 4.5V?
[Image: selector]
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- LL
- M
- N
A: LL

Q: Monta un circuito con R1, R2 y R3 en serie alimentadas con una pila de 4.5V.¿Cuánto mide la tensión a la que está sometida R3?
{a}
A: 1.5*{a}/{a} (formula; values not in the backup's text)

Monta las tres resistencias R1, R2 y R3 en paralelo, y mide la resistencia del conjunto

Q: ¿Cuánto mide la resistencia del conjunto R1, R2, R3 en paralelo?
{a}
A: 48.48*{a}/{a} (formula; values not in the backup's text)

Mide la resistencia R2. Esta marcada con los colores marrón, negro y naranja.
[Image: r3]