Title: for
Course: Tecnología 4º ESO.

Q: Completa el programa para que funcione como el siguiente ejemplo:

[...]
high b3
wait 1
[...]
A: for b3 = 0 to 7 step 2 / for b3=0 to 6 step 2; next

Q: Completa el programa para que funcione como el siguiente ejemplo:

[...]
high b0
wait 1
[...]
A: for b0 = 2 to 7 / for b0 = 2 to 7 step 1; next

Q: Completa el programa para que funcione como el siguiente ejemplo:

[...]
high b1
wait 1
[...]
A: for b1 = 5 to 0 step -1; next

Q: Completa el programa para que funcione como el siguiente ejemplo:

[...] b0 = [...]
high 4
pause 500
low 4
[...]
[...]
A: for; 1 to 5 / 1 to 5 step 1; pause 500; next

Q: Tenemos una controladora con 8 led conectados. ¿Qué sucede en el siguiente programa?

for b0=0 to 5
high b0
pause 200
next
- Se encienden todas las salidas desde la 0 a la 5 una de tras de otra y permanecen encendidas
- se enciende 5 veces el led conectado a la salida 0
- se enciende 6 veces el led conectado a la salida 0
- Se encienden todas las salidas desde la 0 a la 5 de una en una. Al final están todas apagadas
A: Se encienden todas las salidas desde la 0 a la 5 una de tras de otra y permanecen encendidas

Q: Tenemos una controladora con 8 led conectados. ¿Qué sucede en el siguiente programa?

for b0=0 to 5
high b0
pause 200
low b0
next
- Se encienden todas las salidas desde la 0 a la 5 una de tras de otra y permanecen encendidas
- se enciende 5 veces el led conectado a la salida 0
- se enciende 6 veces el led conectado a la salida 0
- Se encienden todas las salidas desde la 0 a la 5 de una en una. Al final están todas apagadas
A: Se encienden todas las salidas desde la 0 a la 5 de una en una. Al final están todas apagadas

Q: Tenemos una controladora con 8 led conectados. ¿Qué sucede en el siguiente programa?

for b0=0 to 5
high 0
pause 200
low 0
pause 200
next
- Se encienden todas las salidas desde la 0 a la 5 una de tras de otra y permanecen encendidas
- se enciende 5 veces el led conectado a la salida 0
- se enciende 6 veces el led conectado a la salida 0
- Se encienden todas las salidas desde la 0 a la 5 de una en una. Al final están todas apagadas
A: se enciende 6 veces el led conectado a la salida 0

Q: Tenemos una controladora con 8 led conectados. ¿Qué sucede en el siguiente programa?

for b0=5 to 0 step -1
high b0
pause 200
next
- Se encienden todas las salidas desde la 5 a la 0 una de tras de otra y permanecen encendidas
- se enciende 5 veces el led conectado a la salida 0
- se enciende 6 veces el led conectado a la salida 0
- Se encienden todas las salidas desde la 0 a la 5 de una en una. Al final están todas apagadas
- Se encienden todas las salidas desde la 0 a la 5 una de tras de otra y
- Se encienden todas las salidas desde la 5 a la 0 de una en una. Al final
A: Se encienden todas las salidas desde la 5 a la 0 una de tras de otra y permanecen encendidas

Q: Escribe la primera línea para que se repitan instrucciones 4 veces. Usa la variable b0 como contador y el valor 1 como valor inicial
A: for b0=1 to 4 / for b0= 1 to 4 / for b0 = 1 to 4

Q: Escribe la primera línea para que se repitan instrucciones 6 veces. Usa la variable b0 como contador y el valor 0 como valor inicial
A: for b0=0 to 5 / for b0= 0 to 5 / for b0 = 0 to 5

Q: ¿Con qué instrucción termina siempre un bucle for?
A: next