Title: Potenciómetro con vúmetro
Course: Tecnología 4º ESO. > Section: Arduino 3

Conecta un potenciómetro a una entrada analógica. Si tu ordenador es par, la entrada deberá de ser par y si es impar la entrada elegida también lo será

El potenciómetro permite variar el valor de la entrada de 0 a 5 voltios. Haz que la placa de arduino muestre un número de leds encendidos que dependa de la posición del potenciómetro