Title: Gráfica
Course: Tecnología 4º ESO. > Section: Electrónica

La práctica siguiente es delicada, así que la vas a realizar con el simulador de circuitos croclip y no montándola en la realidad. Si la haces mal, puedes estropear el polímetro.

La idea es medir la intensidad de la base y del colector para distintos valores de la resistencia variable. Debes hacerlo con R=100Ω y con R=10KΩ . Monta el circuito en el crocilp con dos amperímetros
Con R=100Ω
1. Mide la intensidad de la base y del colector para distintas posiciones de la resistencia variable.
2. Haz una tabla con esos valores.
3. Representa gráficamente Ic en el eje y frente a Ib en el eje x. (3 puntos)
4. ¿Cuál es la ganancia del transistor?
5. ¿A partir de que Ib el transistor está saturado?
con R=10KΩ
6. Mide la intensidad de la base y del colector para distintas posiciones de la resistencia variable.
7. Haz una tabla con esos valores.
8. Representa gráficamente Ic en el eje y frente a Ib en el eje x. (3 puntos)
9. ¿Cuál es la ganancia del transistor?
10. ¿A partir de que Ib el transistor está saturado?
11. ¿Con qué resistencia se satura antes el transistor con la de 100Ω o la de 1000Ω?