Title: high/low/wait/pause
Course: Tecnología 4º ESO.

Q: Escribe la instrucción necesaria para activar un receptor que está conectado a la salida 0
A: high 0

Q: Escribe la instrucción necesaria para activar un receptor que está conectado a la salida 3
A: high 3

Q: Escribe la instrucción necesaria para desactivar un receptor que está conectado a la salida 1
A: low 1

Q: Escribe la instrucción necesaria para desactivar un receptor que está conectado a la salida 2
A: low 2

Q: Escribe la instrucción necesaria para que el programa espere la quinta parte de un segundo
A: pause 200
Feedback ("wait 0.2"): wait no admite decimales como dato

Q: Escribe la instrucción necesaria para que el programa espere medio segundo
A: pause 500
Feedback ("wait 0.5"): wait no admite decimales como dato

Q: Escribe la instrucción necesaria para que el programa espere 3 segundos
A: wait 3 / pause 3000

Q: Escribe la instrucción necesaria para que el programa espere 4 segundos
A: wait 4 / pause 3000