Title: errores IP
Course: Digitalización 4ESO

Q: Los siguientes equipos conectados en una LAN y a internet a través de un router tienen mal configurado el protocolo TCP/IP.
¿Cuál es el error?
Ordenador 1:
Dirección IP: 192.168.0.34
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puesta de enlace: 192.168.0.10
servidor DNS: 80.125.20.210

Ordenador 2
Dirección IP: 192.168.0.34
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puesta de enlace: 192.168.0.10
servidor DNS: 80.125.20.210
- Mal la dirección IP
- Mal la máscara de subred
- Mal la puerta de enlace
- Mal es servidor DNS
- Está bien
A: Mal la dirección IP

Q: Los siguientes equipos conectados en una LAN y a internet a través de un router tienen mal configurado el protocolo TCP/IP.
¿Cuál es el error?
Ordenador 1:
Dirección IP: 192.168.34.120
Máscara de subred: 255.255.0.255
Puesta de enlace: 192.168.0.10
servidor DNS: 80.125.20.210

Ordenador 2
Dirección IP: 192.168.121.120
Máscara de subred: 255.255.0.255
Puesta de enlace: 192.168.0.10
servidor DNS: 80.125.20.210
- Mal la dirección IP
- Mal la máscara de subred
- Mal la puerta de enlace
- Mal es servidor DNS
- Está bien
A: Mal la máscara de subred

Q: Los siguientes equipos conectados en una LAN y a internet a través de un router.

Ordenador 1:
Dirección IP: 192.168.0.34
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puesta de enlace: 192.168.0.10
servidor DNS: 80.125.20.210

Ordenador 2
Dirección IP: 192.168.0.120
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puesta de enlace: 192.168.0.12
servidor DNS: 80.125.20.210
- Mal la dirección IP
- Mal la máscara de subred
- Mal la puerta de enlace
- Mal es servidor DNS
- está bien
A: Mal la puerta de enlace

Q: Los siguientes equipos conectados en una LAN y a internet a través de un router tienen mal configurado el protocolo TCP/IP.
¿Cuál es el error?
Ordenador 1:
Dirección IP: 192.168.0.34
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puesta de enlace: 192.168.0.10
servidor DNS: 80.125.20.210

Ordenador 2
Dirección IP: 192.168.1.120
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puesta de enlace: 192.168.0.10
servidor DNS: 80.125.20.210
- Mal la dirección IP
- Mal la máscara de subred
- Mal la puerta de enlace
- Mal es servidor DNS
- Está bien
A: Mal la máscara de subred

Q: Los siguientes equipos conectados en una LAN y a internet a través de un router tienen mal configurado el protocolo TCP/IP.
¿Cuál es el error?
Ordenador 1:
Dirección IP: 192.168.0.34
Máscara de subred: 255.255.0.0
Puesta de enlace: 192.168.0.10
servidor DNS: 80.125.20.210

Ordenador 2
Dirección IP: 192.168.1.120
Máscara de subred: 255.255.0.0
Puesta de enlace: 192.168.0.10
servidor DNS: 80.125.20.210
- Mal la dirección IP
- Mal la máscara de subred
- Mal la puerta de enlace
- Mal es servidor DNS
- Está bien
A: Está bien

Q: Los siguientes equipos conectados en una LAN y a internet a través de un router tienen mal configurado el protocolo TCP/IP.
¿Cuál es el error?
Ordenador 1:
Dirección IP: 192.168.0.34
Máscara de subred: 255.255.255.248
Puesta de enlace: 192.168.0.10
servidor DNS: 80.125.20.210

Ordenador 2
Dirección IP: 192.168.0.120
Máscara de subred: 255.255.255.248
Puesta de enlace: 192.168.0.10
servidor DNS: 80.125.20.210
- Mal la dirección IP
- Mal la máscara de subred
- Mal la puerta de enlace
- Mal es servidor DNS
- Está bien
A: Mal la máscara de subred

Q: Los siguientes equipos conectados en una LAN y a internet a través de un router tienen mal configurado el protocolo TCP/IP.
¿Cuál es el error?
Ordenador 1:
Dirección IP: 192.168.0.10
Máscara de subred: 255.255.255.48
Puesta de enlace: 192.168.0.10
servidor DNS: 80.125.20.210

Ordenador 2
Dirección IP: 192.168.0.12
Máscara de subred: 255.255.255.48
Puesta de enlace: 192.168.0.10
servidor DNS: 80.125.20.210
- Mal la dirección IP
- Mal la máscara de subred
- Mal la puerta de enlace
- Mal es servidor DNS
- Está bien
A: Mal la máscara de subred

Q: Los siguientes equipos conectados en una LAN y a internet a través de un router tienen mal configurado el protocolo TCP/IP.
¿Cuál es el error?
Ordenador 1:
Dirección IP: 192.168.0.10
Máscara de subred: 255.255.255.128
Puesta de enlace: 192.168.0.10
servidor DNS: 80.125.20.210

Ordenador 2
Dirección IP: 192.168.0.12
Máscara de subred: 255.255.255.128
Puesta de enlace: 192.168.0.10
servidor DNS: 80.125.20.210
- Mal la dirección IP
- Mal la máscara de subred
- Mal la puerta de enlace
- Mal es servidor DNS
- Está bien
A: Está bien