Title: PLaca arduino uno
Course: Ciencias de la Computación 2º ESO 25-26 > Section: Robótica

Placa arduino UNO

La placa arduino uno es uno de los sistemas más extendidos para hacer robótica. Es una placa muy potente que está muy bien de precio y hay una gran comunidad de gente que trabaja con ella.
Tiene 14 pines digitales que se pueden usar como salidas o entradas digitales marcados con los números del 0 al 13.
Tiene 6 pines de entradas analógicas marcados con A0 a A5.
Cuando conectemos elementos a las placas que deban alimentarse, debemos conectar el positivo de alimentación a los pines marcados con 5V y el negativo a los marcados con GND
Los programas se descargan conectando la placa al ordenador mediante el puerto USB. Este puerto permite alimentar la placa

reset

El botón reset sirve para reiniciar el programa

Escudo entrenador

La placa para aprender tiene un "escudo" ( así se llaman las placas que se pinchan sobre la placa de arduino) para simplificar las conexiones. Este es su aspecto:

 Dependiendo de lo que quieres que funcione en la placa así hay que pinchar sobre ella algún cable. Por ejemplo para que funcionen los LED debes unir con un cable el pin L con un pin GND