Title: Mover led con potenciómetro
Course: Ciencias de la Computación 2º ESO 25-26 > Section: Robótica

Conecta un potenciómetro a una entrada analógica. Si tu ordenador es par, la entrada deberá de ser par y si es impar la entrada elegida también lo será
El potenciómetro permite variar el valor de la entrada de 0 a 5 voltios.
Haz cambiemos el led que se enciende con el potenciómetro. Se debe poder usar todo el rango del potenciómetro.