Title: 4. map
Course: Ciencias de la Computación 2º ESO 25-26

Q: Normalmente la escala de salida de la entrada analógica que va desde 0 a [...] no corresponde con un valor de salida que nos interese. Para hacer un cambio proporcional entre escalas usamos la instrucción map que tiene la siguiente sintaxis:

map(valor_a_mapear, min_e,maxe,min_s,max_s)

donde:

- valor_a_mapear es el valor que queremos cambiar de escala
- min_e es el valor mínimo de la escala de entrada
- max_e es el valor máximo de la escala de entrada
- min_s es el valor minimo de la escala de salida
- max_s es el valor máximo de la escala de salida

Escribe la instruccion para mapear el valor que hay en la variable sensor de una escala entre 1 y 8 a una escala de 200 a 300

[...]([...],[...],[...],[...],[...]);
A: 1023; map; sensor; 1; 8; 200; 300

Q: Normalmente la escala de salida de la entrada analógica que va desde 0 a [...] no corresponde con un valor de salida que nos interese. Para hacer un cambio proporcional entre escalas usamos la instrucción map que tiene la siguiente sintaxis:

map(valor_a_mapear, min_e,maxe,min_s,max_s)

donde:

- valor_a_mapear es el valor que queremos cambiar de escala
- min_e es el valor mínimo de la escala de entrada
- max_e es el valor máximo de la escala de entrada
- min_s es el valor minimo de la escala de salida
- max_s es el valor máximo de la escala de salida

Escribe la instruccion para mapear el valor que hay en la variable valor de una escala entre 200 y 300 a una escala de 1 a 8

[...]([...],[...],[...],[...],[...]);
A: 1023; map; valor; 200; 300; 1; 8

Q: Normalmente la escala de salida de la entrada analógica que va desde 0 a [...] no corresponde con un valor de salida que nos interese. Para hacer un cambio proporcional entre escalas usamos la instrucción map que tiene la siguiente sintaxis:

map(valor_a_mapear, min_e,maxe,min_s,max_s)

donde:

- valor_a_mapear es el valor que queremos cambiar de escala
- min_e es el valor mínimo de la escala de entrada
- max_e es el valor máximo de la escala de entrada
- min_s es el valor minimo de la escala de salida
- max_s es el valor máximo de la escala de salida

Escribe la instruccion para mapear el valor que hay en la variable sor de una escala entre 4 y 16 a una escala de 50 a 200

[...]([...],[...],[...],[...],[...]);
A: 1023; map; sor; 4; 16; 50; 200

Q: Normalmente la escala de salida de la entrada analógica que va desde 0 a [...] no corresponde con un valor de salida que nos interese. Para hacer un cambio proporcional entre escalas usamos la instrucción map que tiene la siguiente sintaxis:

map(valor_a_mapear, min_e,maxe,min_s,max_s)

donde:

- valor_a_mapear es el valor que queremos cambiar de escala
- min_e es el valor mínimo de la escala de entrada
- max_e es el valor máximo de la escala de entrada
- min_s es el valor minimo de la escala de salida
- max_s es el valor máximo de la escala de salida

Escribe la instruccion para mapear el valor que hay en la variable luz de una escala entre 200 y 300 a una escala de 40 a 800

[...]([...],[...],[...],[...],[...]);
A: 1023; map; luz; 200; 300; 40; 800